Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20140305-rpd

初公開日 : 2014-03-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCul94527 CSCum86264 CSCum86275

CVE-2014-0683

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco RV110W Wireless-N VPNファイアウォール、Cisco RV215W Wireless-N VPNルータ、およびCisco CVR100W Wireless-N VPNルータのWeb管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのWeb管理インターフェイスに管理レベルでアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、Webフレームワークによる認証要求の不適切な処理に起因します。攻撃者は、認証要求を傍受、変更、および再送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この脆弱性の不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのWebベース管理インターフェイスに管理レベルでアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。現在、この脆弱性を軽減する既知の回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140305-rpd

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- ファームウェアバージョン1.2.0.9以前を実行しているCisco RV110W Wireless-N VPNファイアウォール

- ファームウェアバージョン1.1.0.5以前を実行しているCisco RV215W Wireless-N VPNルータ

- ファームウェアバージョン1.0.1.19以前を実行しているCisco CVR100W Wireless-N VPNルータ

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco RV110W Wireless-N VPNファイアウォール、Cisco RV215W Wireless-N VPNルータ、およびCisco CVR100W Wireless-N VPNルータのWeb管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのWeb管理インターフェイスへの管理レベルのアクセスを取得する可能性があります。

この脆弱性は、Webフレームワークによる認証要求の不適切な処理に起因します。攻撃者は、認証要求を傍受、変更、および再送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この脆弱性の不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのWebベース管理インターフェイスに管理レベルでアクセスできるようになります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCul94527（登録ユーザ専用）、CSCum86264(登録ユーザ専用)、およびCSCum86275(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE-2014-0683)が割り当てられています。

回避策

現時点で使用可能な既知の回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処するRV110W、RV215W、およびCVR100Wの無償ソフトウェアアップデートを次のリンクでリリースしました。

Cisco CVR100W Wireless-N VPNルータファームウェアバージョン1.0.1.21:

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284758089&flowid=43303&softwareid=282487380&release=1.0.1.21&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Cisco RV110W Wireless-N VPNファイアウォールファームウェアバージョン1.2.0.10:

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283879340&softwareid=282487380&release=1.2.0.10&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Cisco RV215W Wireless-N VPNルータファームウェアバージョン1.1.0.6:

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284436489&softwareid=282487380&release=1.1.0.6&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest&i=rm

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性はGustavo Javier Speranza氏によってシスコに報告されました。シスコは、この脆弱性をシスコに報告していただいたことに対して感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140305-rpd

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年3月5日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。