Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20140226-pi

初公開日 : 2014-02-26 16:00

最終更新日 : 2014-03-13 19:31

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCum71308

CVE-2014-0679

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructureの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が ルートレベルの権限で任意のコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、URL要求の不適切な検証に起因します。攻撃者は、特定のURLを介して不正なコマンドを要求することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、認証された攻撃者が rootレベルの権限でシステムコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。該当するすべてのバージョンでこの脆弱性に対処するソフトウェアパッチも利用できます。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140226-pi

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.2、1.3、1.4、および2.0は、この脆弱性の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Prime Infrastructureは、包括的なライフサイクル管理とアプリケーションパフォーマンスの可視性を実現する単一の統合ソリューションです。これにより、ネットワークマネージャは、質の高いエンドユーザエクスペリエンスの要求を満たすアプリケーションとサービスを維持、運用、および提供できます。

Cisco Prime Infrastructureのコマンド実行の脆弱性

Cisco Prime Infrastructureの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が ルートレベルの権限で任意のコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、URL要求の不適切な検証に起因します。攻撃者は、特定のURLを介して不正なコマンドを要求することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、認証された攻撃者が rootレベルの権限でシステムコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCum71308( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-0679が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みソフトウェア

次の表に、Cisco Prime Infrastructureのメジャーバージョンごとに、この脆弱性を修正した最初のリリースに関する情報を示します。

メジャーバージョン

最初の修正日

1.2

修正済みリリース1.3以降にアップグレードする

1.3

1.3.0.20-2

1.4

1.4.0.45-2

2.0

2.0.0.0.294-2

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアのアップグレードの詳細については、『 Readme for Installing Security Fix Software for the Cisco Prime Infrastructure Appliance』を参照してください。

注：Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.2をご使用のお客様は、次のパッチを適用するか、修正済みリリース1.3以降にアップグレードできます。

該当するバージョンの例

デバイスで実行されているソフトウェアのバージョンを確認するには、コマンドラインインターフェイス(CLI)から show versionコマンドを発行します。次の出力は、Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.4.0.45を実行している該当デバイスからの出力です。このバージョンには、Cisco Bug ID CSCum71308の修正は含まれていません。

NCS1-2-1-12/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.0

ADE-OS Build Version: 2.0.1.038

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2010 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: NCS1-2-1-12

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Network Control System

------------------------------------------

Version : 1.4.0.45

該当しないバージョンの例

次の show versionの出力は、Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.4.0.45-2を実行している該当デバイスからの出力です。このバージョンには、Cisco Bug ID CSCum71308に対する修正が含まれています。

NCS1-2-1-12/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.0

ADE-OS Build Version: 2.0.1.038

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2010 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: NCS1-2-1-12

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Network Control System

------------------------------------------

Version : 1.4.0.45-2

既存のソフトウェアのパッチ

既存のインストールでは、該当するすべてのバージョンのCisco Prime Infrastructureでこの脆弱性を修正するソフトウェアパッチを利用できます。このソフトウェアパッチを使用することを選択したお客様は、適用される他のCisco Prime Infrastructureパッチに関係なく、パッチを適用する必要があります。

お客様は、Cisco.comの[Download Software]ページから次の項目を選択してソフトウェアパッチをダウンロードできます。

Downloads Home > Products > Cloud and Systems Management > Routing and Switching Management > Network Management Solutions > Cisco Prime Infrastructure

このパッチのファイル名は PI-CSCum71308-0.tar.gzです。パッチをインストールするには、CLIから application install PI-CSCum71308-0.tar.gz <Repository Name>コマンドを発行します。

このコマンドの詳細については、『 Cisco Prime Infrastructureコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

注：Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.2をご使用のお客様は、パッチを適用するか、修正済みリリース1.3以降にアップグレードできます。

パッチ適用バージョンの例

次の show versionの出力は、Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.4.0.45を実行しているパッチ適用済みデバイスからのものです。Cisco Bug ID CSCum71308に対する修正は、出力に「SecurityFix_CSCum71308」セクションが含まれることで示されるように適用されています。

pi146/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.0

ADE-OS Build Version: 2.0.1.038

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2010 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: pi146

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Network Control System

------------------------------------------

Version : 1.4.0.45

SecurityFix_CSCum71308 VERSION INFORMATION

-----------------------------------

Version     : 1.0.0                             Vendor: Cisco Systems, Inc.

Build Date  : January 23 2014  01:24PST

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

シスコは内部テスト中にこの脆弱性を発見しました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140226-pi

改訂履歴

リビジョン 1.1

2014年3月13日

「修正済みソフトウェア」セクションを更新し、アップグレード情報へのリンクを追加。

リビジョン 1.0

2014年2月26日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。