Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20140219-ucsd

初公開日 : 2014-02-19 16:00

最終更新日 : 2014-02-26 14:23

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCui73930

CVE-2014-0709

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Computing System(UCS)Directorの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、インストール時に作成されたデフォルトのrootユーザアカウントに起因します。攻撃者は、デフォルトのアカウントクレデンシャルを使用してサーバのコマンドラインインターフェイス(CLI)にリモートでアクセスすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はデフォルトのクレデンシャルでログインし、システムに完全な管理者権限を付与できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140219-ucsd

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco UCS Directorリリース4.0.0.3ホットフィックスより前のCisco UCS Directorソフトウェアバージョンは、この脆弱性の影響を受けます。

デバイスで実行されているソフトウェアのバージョンを確認するには、管理者がCLIにログインし、シェルメニューからshow versionコマンドを発行します。次の情報が表示されます。

Cisco UCS-D

-----------

Version      : 4.0.0.2

Build Number : 22

Press return to continue ...

管理者は、[管理(Administration)] > [システム管理(System Administration)] > [サポート情報(Support Information)] > [システム情報とログ(System Information and Logs)] を選択して管理ポータルにログインし、ソフトウェアバージョンを確認することもできます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco UCS Director（旧称Cisco UCS Director）は、Cisco UCSとCisco Nexusソリューション、またはマルチベンダーインフラストラクチャをベースにしたコンピューティング、ネットワーク、仮想化、およびストレージソリューションを1つのセルフサービスWebインターフェイスから管理するための、統合された統合インフラストラクチャ管理を提供します。

Cisco Unified Computing System(UCS)Directorの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、インストール時に作成されたデフォルトのrootユーザアカウントに起因します。攻撃者は、デフォルトのアカウントクレデンシャルを使用してサーバのコマンドラインインターフェイス(CLI)にリモートでアクセスすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はデフォルトのクレデンシャルでログインし、システムに完全な管理者権限を付与できる可能性があります。

Cisco UCS DirectorのCLIには、Secure Shell(SSH)からアクセスできます。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCui73930( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-0709が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。デフォルトのクレデンシャルを無効にしたり、デフォルトパスワードを変更したりすることはできません。

このアドバイザリに記載されている脆弱性の緩和策については、このアドバイザリに関連するApplied Mitigation Bulletin(AMB)を参照してください。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=32757

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco UCS Directorリリースのホットフィックス4.0.0.3以降で修正されています。

Cisco UCS Directorリリースのホットフィックス4.0.0.3は、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html ファイルにアクセスするには、[Products] > [Servers - Unified Computing] > [Cisco UCS Director] > [Cisco UCS Director 4.0] > [UCS Director Virtual Appliance Software-4] の順に選択します。

Cisco UCS Directorリリースのホットフィックス4.0.0.3以降では、デフォルトのクレデンシャルのパスワードを変更するように求められます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、内部でのセキュリティテストで発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140219-ucsd

改訂履歴

リビジョン 1.1

2014年2月26日

アドバイザリのメタデータを更新。

リビジョン 1.0

2014年2月19日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。