Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20140219-phone

初公開日 : 2014-02-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuh75574

CVE-2014-0721

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified SIP Phone 3905の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスへの ルートレベルのアクセスを取得する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140219-phone

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco Unified 3905 Phoneだけです。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified SIP Phone 3905の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスへの ルートレベルのアクセスを取得する可能性があります。

注: この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco Unified 3905 Phoneだけです。

この脆弱性は、該当デバイスのポート7870でリッスンしているTCPサービスのテストインターフェイスに関する文書が存在しないことに起因します。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuh75574( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-0721が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

ネットワーク内のCiscoデバイスに適用可能な緩和策については、 Cisco Unified SIP Phone 3905の不正アクセスの脆弱性の緩和と識別に関する適用対応策速報を参照してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco Unified SIP Phone 3905ファームウェアリリース9.4(1)以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、お客様からシスコに報告されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140219-phone

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年2月19日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。