High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140115-csacs

初公開日 : 2014-01-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCud75187 CSCue65962 CSCud75180

CVE-2014-0648

CVE-2014-0649

CVE-2014-0650

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control System(ACS)は、次の脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Secure ACS RMIの権限昇格の脆弱性

- Cisco Secure ACS RMIの非認証ユーザアクセスの脆弱性

- Cisco Secure ACSオペレーティングシステムのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco Secure ACSは、TCPポート2020および2030を使用したノード間通信にRemote Method Invocation(RMI)インターフェイスを使用します。

これらの脆弱性は互いに独立しているため、一方の脆弱性の影響を受けるリリースは、もう一方の脆弱性の影響を受けない可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140115-csacs

RMIベースの脆弱性に対するネットワークベースの緩和策については、『Cisco適用対応策速報：Cisco Secure Access Control Systemの複数の脆弱性の識別と緩和策』に記載されています

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=32120

該当製品

脆弱性のある製品

リリース5.5より前のすべてのCisco Secure ACSリリースは、このアドバイザリに記載されているRMIベースの脆弱性の影響を受けます。

ACS 5.4パッチ3より前のすべてのCisco Secure ACSリリースは、このアドバイザリに記載されているOSコマンドインジェクションの脆弱性の影響を受けます。

実行中のCisco Secure ACSのバージョンを確認するには、次の方法を使用します。

- Cisco Secure ACSコマンドラインインターフェイス(CLI)から、次の例に示すようにshow versionコマンドを発行します。

acs51a/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 1.2

ADE-OS Build Version: 1.2.0.152

ADE-OS System Architecture: i386

Copyright (c) 2005-2009 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: acs51a

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco ACS VERSION INFORMATION

-----------------------------

Version : 5.1.0.44.6

Internal Build ID : B.2347

Patches :

5-1-0-44-3

5-1-0-44-6

acs51a/admin#

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスのメインログインページでは、バージョン情報が画面の左側に表示されます。

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスからログインし、画面の右上隅にある[About] リンクをクリックします。

Cisco Secure ACSバージョン5.1はバージョン5.1.0.44として、Cisco Secure ACSバージョン5.2はバージョン5.2.0.26として、Cisco Secure ACSバージョン5.3はバージョン5.3.0.40として、それぞれ識別されます。バージョン番号の後に追加の数字が表示されている場合は、インストールされている最も高いパッチレベルを示します。たとえば、バージョン番号5.1.0.44.3は、パッチ3がインストールされているCisco Secure ACSバージョン5.1を示します。バージョン文字列の後に追加の数字が表示されない場合は、パッチがインストールされていないCisco Secure ACSのバージョンを示しています。上記の例は、バージョン5.1パッチ6を実行するCisco Secure ACSを示しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のCisco Secure Access Control Server製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco Secure Access Control Server for Windows

- Cisco Secure Access Control Server Express

- Cisco Secure Access Control Server View

- Cisco Secure Access Control Server Solution Engine

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco TrustSecソリューションのコアコンポーネントであるCisco Secure ACSは、RADIUSおよびTACACS+サービスを提供する非常に高度なポリシープラットフォームです。アクセス制御の管理とコンプライアンスに対する今日の新しい要求に対応するために必要な、ますます複雑化するポリシーをサポートします。Cisco Secure ACSは、デバイス管理とワイヤレス、有線802.1x、およびリモートVPNネットワークアクセスシナリオに対するアクセスポリシーの一元管理を提供します。ID ストアは内部でも外部でも可能です。内部 ID ストアは、内部データベースにユーザ クレデンシャル情報を格納します。外部 ID ストアの場合、Cisco Secure ACS は外部データベースから情報を取得します。

Cisco Secure ACS RMIの権限昇格の脆弱性

Cisco Secure ACSのRMIインターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がsuperadminとしてアクションを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、認証の適用が不十分であることに起因しています。攻撃者は、認証されたユーザアカウントを使用してRMIインターフェイス経由でACSにアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はRMIを介してsuperadmin機能を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCud75180 ( 登録 ユーザ専用)として文書化され、CVE ID CVE-2014-0649が割り当てられています。

Cisco Secure ACS RMIの非認証ユーザアクセスの脆弱性

Cisco Secure Access Control System(ACS)のRMIインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がRMIインターフェイス経由でACSにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、認証と認可の適用が不十分であることに起因します。攻撃者は、RMIインターフェイスを介してACSにアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はACSにアクセスし、管理アクションを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCud75187( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2014-0648が割り当てられています。

RMIインターフェイスは、TCPポート2020およびTCPポート2030を介してデータを転送します。RMIインターフェイスは、分散導入環境のCisco ACSノード間の通信に使用されます。

Cisco Secure ACSオペレーティングシステムのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco Secure ACSのWebインターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がオペレーティングシステムレベルのコマンドを挿入できる可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、ACS Webインターフェイスの特定の場所にオペレーティングシステムコマンドを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はシェルアクセスなしでオペレーティングシステムレベルのコマンドを実行し、システムの機密性、整合性、または可用性に影響を与える可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCue65962( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2014-0650が割り当てられています。

回避策

これらの脆弱性に対する設定上の回避策はありません。

RMIベースの脆弱性に対するネットワークベースの緩和策については、『Cisco適用対応策速報』で説明されています。

Cisco Secure Access Control Systemの複数の脆弱性の特定と緩和

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=32120

修正済みソフトウェア

次の表に、該当するCisco Secure ACSリリースの最初の修正済みリリース情報を示します。表の最後の行は、このアドバイザリに記載されているすべての脆弱性に対する修正を含むリリースバージョンに関する情報を示しています。

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

Cisco Secure ACS RMIの権限昇格の脆弱性

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5 への移行が必要

Cisco Secure ACS RMIの非認証ユーザアクセスの脆弱性

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5以降への移行が必要

5.5 への移行が必要

Cisco Secure ACSオペレーティングシステムのコマンドインジェクションの脆弱性

5.4以降への移行

5.4以降への移行

5.4以降への移行

5.4以降への移行

5.4 パッチ 3

このアドバイザリにあるすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.5

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco Secure ACS 5.5は、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスし、[Products] > [Security] > [Access Control and Policy] > [Policy and Access Management] > [Cisco Secure Access Control System] > [Cisco Secure Access Control System 5.5] に移動します

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140115-csacs

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年1月15日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。