Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20141222-CVE-2014-8019

初公開日 : 2014-12-22 17:24

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuo90148

CVE-2014-8019

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Enterprise Content Delivery System(ECDS)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がターゲットシステムにディレクトリトラバーサル攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性の原因は、該当ソフトウェアでのユーザ入力の検証が不十分なことにあります。攻撃者は、ディレクトリトラバーサルシーケンスを使用して巧妙に細工されたWeb要求をシステムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はWebインターフェイスを介して通常公開されない特定のファイルにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性を不正利用する機能コードは一般に公開されています。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は巧妙に細工されたHTTP要求を該当システムに送信する必要があります。ネットワークの設定によっては、攻撃者は信頼できる内部ネットワークにアクセスする必要があります。このアクセス要件により、攻撃が成功する可能性が制限される可能性があります。

該当製品

シスコは次のリンクでセキュリティアドバイザリをリリースしました： CVE-2014-8019

脆弱性のある製品

Cisco ECDSバージョン2.5には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

更新されたソフトウェアは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20141222-CVE-2014-8019

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2014年12月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。