Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20140610-CVE-2014-3292

初公開日 : 2014-06-10 16:42

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuo17302 CSCuo17199

CVE-2014-3292

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications ManagerのReal-Time Monitoring Tool(RTMT)の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がファイルシステム上の任意の場所からファイルをダウンロードまたは削除できる可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたURL要求を脆弱なデバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知の脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスに対して認証を行う必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなります。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCuo17302および CSCuo17199を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Unified Communications Managerバージョン10.0(1)には脆弱性が存在していました。Cisco Unified Communications Managerの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してサポートを受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20140610-CVE-2014-3292

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2014年6月10日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。