Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20140303-CVE-2014-2103

初公開日 : 2014-03-03 20:58

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCum52355 CSCul49309

CVE-2014-2103

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Intrusion Prevention System(IPS)ソフトウェアのSNMPコードの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がMainAppプロセスを応答不能にする可能性があります。これにより、Cisco IPSセンサーがアラート通知、イベントストア管理、センサー認証などの重要なタスクを実行できないため、サービス拒否(DoS)状態が発生します。MainAppプロセスが応答しない間は、Cisco IPS Webサーバも使用できなくなります。また、この一般的なシステム障害により、Analysis Engineなどの他のプロセスが正常に機能しない場合があります。

この脆弱性は、不正なSNMPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、不正なSNMPパケットを該当システムの管理インターフェイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この脆弱性は、SNMPバージョン1(v1)、v2、およびv3によって引き起こされる可能性があります。SNMP v3ユーザにnoAuthオプションが設定されている場合、攻撃者は有効なクレデンシャルを提供せずに攻撃を実行する可能性があります。Ciscoでは、noAuthオプションを使用してSNMP v3ユーザを設定することは推奨していません。

センシングインターフェイスを通過するトラフィックは、この脆弱性を引き起こしません。Cisco IPSが無差別モードで設定されている場合、回避やレート制限などのMainApp処理を必要とする緩和アクションが使用できない場合があります。Cisco IPSがインラインモードで設定されている場合は、Analysis Engineプロセスが正しく機能していないために、センサーがインスペクションおよび緩和アクションを正しく実行しない可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知の脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が信頼できる内部ネットワークにアクセスし、不正なSNMPパケットを該当デバイスの管理インターフェイスに送信する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

シスコでは、バグID CSCul49309に対するソフトウェアアップデートが利用可能であることを示していますが、バグID CSCum52355に対するアップデートは利用できません。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCum52355および CSCul49309を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco IPSソフトウェアバージョン7.2(1)(E4)以前には脆弱性が存在していました。Cisco IPSソフトウェアの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

影響を受けるデバイスでSNMPサーバを無効にすることを検討する場合もあります。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してサポートを受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20140303-CVE-2014-2103

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2014年3月3日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。