Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20140108-CVE-2014-0653

初公開日 : 2014-01-08 23:33

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuj45340

CVE-2014-0653

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)のIdentity Firewall(IDFW)機能のNetBIOSログアウトプローブ機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がこの機能を介して認可されたユーザの認可ステータスに影響を与える可能性があります。

この脆弱性は、NetBIOSプローブ応答の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたNetBIOSプローブ応答を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は現在承認されているユーザのアクセスに影響を与える可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が信頼できる内部ネットワークにアクセスし、巧妙に細工されたNetBIOSプローブ応答をターゲットデバイスに送信する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限されます。

シスコはCVSSスコアを通じて、概念実証エクスプロイトコードが存在することを示していますが、このコードは一般に公開されているわけではありません。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCuj45340を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco ASAソフトウェアバージョン9.1(.3)以前には脆弱性が存在していました。Cisco ASAソフトウェアの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20140108-CVE-2014-0653

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2014年1月8日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。