Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20130828-acs

初公開日 : 2013-08-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCui57636

CVE-2013-3466

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control Server(ACS)バージョン4.0 ～ 4.2.1.15のEAP-FAST認証モジュールにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がCisco Secure ACSサーバで任意のコマンドを実行する可能性があります。この脆弱性は、Cisco Secure ACSがRADIUSサーバとして設定されている場合にのみ存在します。

この脆弱性は、EAP-FAST認証に使用されるユーザIDの不適切な解析に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたEAP-FASTパケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はCisco Secure ACSサーバで任意のコマンドを実行し、該当サーバを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性に対する回避策はありません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130828-acs

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Secure ACS for Windowsバージョン4.0 ～ 4.2.1.15は、EAP-FAST認証を使用するRADIUSサーバとして設定されている場合に、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco Secure ACSは、TACACS+サーバとしてのみ設定されている場合、EAP-FAST認証方式をサポートせず、脆弱ではありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Secure Access Control Server Express、Cisco Secure Access Control Server View、Cisco Secure Access Control Systemは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Secure ACS は、中央の RADIUS および TACACS+ サーバとして機能し、ユーザ認証、ユーザおよび管理者のデバイス アクセス、ポリシー制御を、一元化された ID ネットワーク ソリューションに統合します。

Cisco Secure Access Control Server(ACS)バージョン4.0 ～ 4.2.1.15のEAP-FAST認証モジュールにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がCisco Secure ACSサーバで任意のコマンドを実行する可能性があります。この脆弱性は、Cisco Secure ACSがRADIUSサーバとして設定されている場合にのみ存在します。

この脆弱性は、EAP-FAST認証に使用されるユーザIDの不適切な解析に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたEAP-FASTパケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はCisco Secure ACSサーバで任意のコマンドを実行し、該当サーバを完全に制御できる可能性があります。

コマンドは、Microsoft Windows上で実行されているCisco Secure ACS認証サービスのシステムユーザのコンテキストで実行されます。

Cisco Secure ACSは、EAP-FAST認証に標準のRADIUS UDPポート1812または1645を使用します。

この脆弱性は、Cisco Secure ACSに関するCisco Bug ID CSCui57636( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2013-3466が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco Secure ACS for Windowsリリース4.2.1.15.11で最初に修正されています。

Cisco Secure ACS for Windowsは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスし、[Products] > [Security] > [Access Control and Policy] > [Policy and Access Management] > [Cisco Secure Access Control Server for Windows] の順に移動します

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、McAfeeおよびFoundstone Professional ServicesのBrad Antoniewicz氏によってシスコに報告されました。 シスコは、この脆弱性を報告いただき、弊社と連携して公開に取り組んでくださったAntoniewicz氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130828-acs

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年8月28日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。