High

アドバイザリーID : cisco-sa-20130821-cup

初公開日 : 2013-08-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCud84959

CVE-2013-3453

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceには、サービス拒否(DoS)の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。この脆弱性が不正利用されると、プレゼンスサービスが中断される可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性の不正利用を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130821-cup

該当製品

脆弱性のある製品

9.1(2)より前のすべてのバージョンのCisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

Cisco Unified Presenceソフトウェアバージョンの確認

実行中のCisco Unified Presenceソフトウェアのバージョンを確認するには、コマンドラインインターフェイスから show version activeコマンドを発行します。

次の例は、Cisco Unified Presenceソフトウェアバージョン8.6.0を示しています。

admin: show version active

Active Master Version: 8.6.0.97041-43

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence ServiceおよびCisco Unified Presenceには、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、メモリリークに起因します。攻撃者は、ポート5060または5061に対して大量のTCP接続を生成することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性があります。条件をクリアするには、サーバを再起動する必要があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCud84959( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities Enumerator(CVE)IDとしてCVE-2013-3453が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

ネットワーク内のCiscoデバイスに適用可能な他の緩和策については、このアドバイザリに関連するCisco適用対応策速報(https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=30393)を参照してください 。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceサービスのバージョン

推奨リリース

8.6(x)

8.6(5)SU1

9.0(x)、9.1(x)

9.1(2)*

*注：Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 9.1(2)は、2013年9月中旬にリリースされる予定です。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

このアドバイザリに記載されている脆弱性は、社内テストで発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130821-cup

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年8月21日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。