High

アドバイザリーID : cisco-sa-20130821-cucm

初公開日 : 2013-08-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCub35869 CSCud54358 CSCub85597 CSCuf93466

CVE-2013-3459

CVE-2013-3461

CVE-2013-3462

CVE-2013-3460

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Manager(Unified CM)には複数の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がデータを変更したり、任意のコマンドを実行したり、サービス妨害(DoS)状態を引き起こしたりする可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130821-cucm

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Unified Communications Manager 7.1(x)

- Cisco Unified Communications Manager 8.5(x)

- Cisco Unified Communications Manager 8.6(x)

- Cisco Unified Communications Manager 9.0(x)

- Cisco Unified Communications Manager 9.1(x)

注：Cisco Unified Communications Managerバージョン8.0は、2012年10月23日にソフトウェアメンテナンスが終了しています。Cisco Unified Communications Manager 8.0(x)バージョンを使用しているお客様は、サポートされているCisco Unified Communications Managerのバージョンへのアップグレードに関してシスコサポートチームにお問い合わせください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Managerは、Cisco IP Telephonyソリューションの呼処理コンポーネントであり、企業のテレフォニー機能を、IP電話、メディア処理デバイス、VoIPゲートウェイ、マルチメディアアプリケーションなどのパケットテレフォニーネットワークデバイスに拡張します。Cisco Unified Communications Managerには複数の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がDoS状態を引き起こしたり、リモートでコードを実行したりする可能性があります。

サービス拒否の脆弱性

Cisco Unified Communications Manager 7.1(x)には、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。 この脆弱性は、不適切なエラー処理に起因します。 攻撃者は、不正な登録メッセージを送信することで、この脆弱性を不正利用し、該当デバイスでDoS状態を引き起こす可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuf93466( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2013-3459が割り当てられています。  この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco UCMバージョン7.1(x)だけです。

Cisco Unified Communications Manager 8.5(x)、8.6(x)、および9.0(x)には脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性があります。 この脆弱性は、特定のUDPポートでのトラフィックの不十分な制限に起因します。 攻撃者は、該当デバイスの特定のポートにUDPパケットを高速で送信することで、この脆弱性を不正利用し、該当デバイスでDoS状態を引き起こす可能性があります。 この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCub85597( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2013-3460が割り当てられています。

Cisco Unified Communications Managerバージョン8.5(x)、8.6(x)、および9.0(1)には、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。 この脆弱性は、Session Initiation Protocol(SIP)ポートでのトラフィックのレート制限が不十分であることに起因します。 攻撃者は、該当デバイスのポート5060にUDPパケットを高速で送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 持続的な攻撃により、攻撃者は該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCub35869( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2013-3461が割り当てられています。

バッファオーバーフローの脆弱性

Cisco Unified Communications Manager 7.1(x)、8.5(x)、8.6(x)、9.0(x)、および9.1(x)には、認証されたリモート攻撃者が該当デバイスでバッファオーバーフローを引き起こす可能性のある脆弱性が含まれています。 この脆弱性は、境界チェックが不十分であることに起因します。 攻撃者は、該当デバイスに割り当てられたメモリバッファを上書きすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 この不正利用により、攻撃者はデータの破損、サービスの中断、または任意のコマンドの実行を行う可能性があります。 この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCud54358( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2013-3462が割り当てられています。  この脆弱性は、Cisco UCMバージョン7.1(x)から9.1(1x)に影響します。

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。次の表の「推奨リリース」列のリリース以降にアップグレードすることを推奨します。

識別子

CVE ID

Cisco Unified Communication Managerバージョン

最初の固定

推奨リリース

CSCud54358：入力バッファの不十分な境界チェック

CVE-2013-3462

7.x

7.1(5b)su6

7.1(5b)su6a

CSCuf93466:Inproper Error Handling of Malformed Registration Messages

CVE-2013-3459

7.x

7.1(5b)su6a

7.1(5b)su6a

CSCub85597:UDPフラッド中に観察されるメモリリーク

CVE-2013-3460

8.x

8.5(1)su6、

8.6(2a)su3、

8.6(5)BE3K

8.5(1)su6、

8.6(2a)su3、

8.6(5)BE3K

CSCub35869:UDPフラッド中の高いCPU使用率とメモリリーク

CVE-2013-3461

8.x

8.6(2a)su3、

8.6(5)BE3K

8.6(2a)su3、

8.6(5)BE3K

CSCud54358：入力バッファの不十分な境界チェック

CVE-2013-3462

8.x

8.5(1)su6、

8.6(2a)su3

8.5(1)su6、

8.6(2a)su3

CSCub85597:UDPフラッド中に観察されるメモリリーク

CVE-2013-3460

9.x

9.1(1)

9.1(2) 以降

CSCub35869:UDPフラッド中の高いCPU使用率とメモリリーク

CVE-2013-3461

9.x

9.1(1)

9.1(2) 以降

CSCud54358：入力バッファの不十分な境界チェック

CVE-2013-3462

9.x

9.1(2)

9.1(2) 以降

*注：Cisco Unified Communications Managerバージョン8.5(1)su6は、2013年9月中旬にリリースされる予定です。Cisco Unified Communications Managerバージョン8.5を実行しているお客様は、このアドバイザリに記載されているすべての脆弱性を完全にカバーできるように8.6にアップグレードすることをお勧めします。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130821-cucm

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年8月21日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。