Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20130731-waascm

初公開日 : 2013-07-31 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuh26626

CVE-2013-3443

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Wide Area Application Services(WAAS)がCentral Manager(CM)として設定されている場合、このサービスには脆弱性が存在 し、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムで任意のコードを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130731-waascm

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のあるバージョンのCisco WAASソフトウェアを実行し、Central Manager(CM)として設定されている次の製品は、この脆弱性の影響を受けます。

- Cisco WAASアプライアンス

- Cisco Virtual WAAS(vWAAS)

- Cisco WAASモジュール

注：この脆弱性の影響を受けるのは、Central Managerとして設定されているCisco WAAS製品だけです。

Cisco WAASソフトウェアがCMとして設定されているかどうかを確認するには、 show cms infoコマンドを使用します。次の例は、CMとして設定されたCisco WAASソフトウェアを示しています。

ciscowaas-cm#show cms info

Device registration information :

Device Id                            = 182

Device registered as                 = WAAS Central Manager

Current WAAS Central Manager role    = Primary

CMS services information :

Service cms_httpd is running

Service cms_cdm is running

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco WAASソフトウェアを実行している次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco WAAS Express(WAASx)

- Cisco WAAS Mobile

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco WAASアプリケーション高速化およびWAN最適化ソリューションは、WAN全体で提供されるTCPベースのアプリケーションのパフォーマンスを高速化し、ブランチオフィスのデータ統合と一元化されたアプリケーションの高速化というメリットを提供します。

すべてのWAASネットワークには、ネットワーク内の他のWAASデバイスを管理するプライマリWAAS CMデバイスが1つ必要です。Cisco WAAS CMデバイスは、Cisco WAAS CM GUIをホストします。このWebベースのインターフェイスを使用すると、関連付けられたCisco WAASデバイスの設定、管理、およびモニタリングが可能になります。

Cisco WAASのWebサービスフレームワークコードにおける脆弱性により、Central Manager(CM)として設定されている場合、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムで任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたPOST要求を該当システムに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当システムで任意のコードを実行する可能性があります。Cisco WAASネットワークにおけるWAAS CMの特権機能により、この脆弱性の不正利用により、攻撃者は脆弱なWAAS CMに関連付けられているすべてのデバイスへの管理アクセスを取得する可能性があります。

注：この脆弱性の影響を受けるのは、CMとして設定されているCisco WAASソフトウェアだけです。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuh26626( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposure(CVE)IDとしてCVE-2013-3443が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

次の表に、各Cisco WAASソフトウェアメジャーリリースの推奨リリースを示します。

メジャーリリース

推奨リリース

4.(x)

利用できません.5.xへの移行

5.0.x

5.0.3e

5.1.x

5.1.1c

5.2.x

5.2.1

注:4.2.1より前のCisco WAASソフトウェアリリースは、この脆弱性の影響を受けません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性はサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130731-waascm

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年7月31日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。