Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20130731-cm

初公開日 : 2013-07-31 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCug48872 CSCug48855 CSCug48921 CSCug40609 CSCuh21020 CSCug56790 CSCuh21103

CVE-2013-3444

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のシスコのコンテンツネットワークおよびビデオ配信製品が中央管理モードで動作するように設定されている場合、これらの製品には脆弱性が存在します。この脆弱性により、認証されているものの権限のないリモートの攻撃者が、該当システムおよび該当システムによって管理されるデバイスで任意のコードを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130731-cm

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のあるバージョンのコードを実行している次の製品は、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco Wide Area Application Services（WAAS）

Central Manager(CM)として設定され、次のプラットフォームで動作するCisco WAASソフトウェア：

- Cisco WAASアプライアンス

- Cisco Virtual WAAS(vWAAS)

- Cisco WAASモジュール

Cisco Application and Content Networking System（ACNS）

Content Distribution Manager(CDM)として設定され、次のプラットフォームで実行されるCisco ACNSソフトウェア。

- Cisco Wide Application Engine(WAE)

- Cisco ACNSネットワークモジュール

Cisco Enterprise Content Delivery System (ECDS)

Content Delivery System Manager(CDSM)として設定され、次のプラットフォームで実行されているCisco ECDSソフトウェア。

- Cisco Media Delivery Engine 50 WVB

- Cisco Media Delivery Engine 1100

- Cisco Media Delivery Engine 3100

Cisco Internet Streamer Content Delivery System(CDS-IS)

Cisco CDS-ISソフトウェアは、Internet Streaming Content Delivery System Manager(CDSM)として設定され、次のプラットフォームで動作します。

- Cisco Content Delivery Engine(CDE)

- Cisco Unified Computing System（UCS）

Cisco VideoScape Delivery System for Internet Streamer(VDS-IS)

Cisco VDS-ISソフトウェアはInternet Streaming Content Delivery System Manager(CDSM)として設定され、次のプラットフォームで動作します。

- Cisco Content Delivery Engine(CDE)

- Cisco Unified Computing System（UCS）

Cisco Videoscape Distribution Suite Service Broker（VDS-SB）

Cisco VDS-SBソフトウェアは Videoscape Delivery Suite Service Manager(VDSM)として設定され、次のプラットフォームで実行されます。

- Cisco Unified Computing System（UCS）

Cisco Videoscape Distribution Suite Optimization Engine(VDS-OE)

Content Delivery Service Manager(VDSM)として設定され、次のプラットフォームで実行されているCisco VDS-OEソフトウェア：

- Cisco Unified Computing System（UCS）

Cisco VideoScape Delivery System Origin Server(VDS-OS)

Cisco VOSソフトウェア。Virtual Origin System Manager(VOSM)として設定され、次のプラットフォームで実行されます。

- Cisco Unified Computing System（UCS）

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco WAAS Express(WAASx)

- Cisco WAAS Mobile

- Cisco Videoscape Distribution Suite for Television(VDS TV)

- Cisco Content Distribution Suite for Television(CDS TV)

- Cisco Content Delivery System(CDS)Video Navigatorアプリケーション

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Webフレームワークの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者 が、該当システムの基盤となるオペレーティングシステムおよび基盤となるオペレーティングシステム上で任意のコマンドを実行できる可能性があります 影響を受けるシステムに関連付けられ、管理されているデバイスの数です。

この脆弱性は、デバイスの基盤となるコマンドラインインターフェイスを使用してアクションを実行するために使用されるユーザ入力を適切にサニタイズできないことに起因します。認証されているものの権限のない攻撃者は、該当システムのGUIにログインし、システムに渡される値の一部に任意のコードを付加することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

注： 管理モードで実行されているデバイスのみが、この脆弱性の影響を受けます。

この脆弱性は、Cisco WAASソフトウェアのCisco Bug ID CSCug40609(登録ユーザ専用)、Cisco ACNSソフトウェアのCSCug4855(登録ユーザ専用)、Cisco ECDSソフトウェアのCSCug48921(登録ユーザ専用)、Cisco CDSのCSCug48872(登録ユーザ専用)に記録されていますisおよびVDS-ISソフトウェア、Cisco VDS-SBソフトウェア用CSCuh2103（登録ユーザ専用）、Cisco VDS-OEソフトウェア用CSCuh21020（登録ユーザ専用）、Cisco VDS-OSソフトウェア用CSCug56790（登録ユーザ専用）。

この脆弱性には、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2013-3444が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

次の表に、影響を受ける各製品の修正済みリリースを示します。

製品

メジャー リリース

修正済みリリース

Cisco WAASソフトウェア

4.(x)

利用できません.5.xへの移行

5.0.x

5.0.3e

5.1.x

5.1.1c

5.2.x

5.2.1

ACNS に関する文書

4.(x)

利用不可5.xへの移行

5.x

5.5.29.2

Cisco ECDSソフトウェア

2.x

2.5.6

Cisco CDS-ISソフトウェア

2.x

2.6.3.b50

3.1.x

3.1.2b54

Cisco VDS-ISソフトウェア

3.2.x

3.2.1.b9

Cisco VDS-SBソフトウェア

1.x

1.1.0-b96

Cisco VDS-OEソフトウェア

1.x

1.0.1

Cisco VDS-OSソフトウェア

1.x

2.0

注： 4.2.1より前のCisco WAASソフトウェアリリースは、この脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部テストで発見されました

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130731-cm

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年7月31日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。