Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20130417-nac

初公開日 : 2013-04-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCub23095

CVE-2013-1177

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Admission Control(NAC)Managerには、認証されていないリモートの攻撃者が任意のコードを実行し、脆弱なシステムを完全に制御できる可能性のある脆弱性が存在します。 攻撃に成功すると、認証されていない攻撃者がNAC Managerデータベース内の情報にアクセスし、作成または変更できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性に対する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130417-nac

該当製品

脆弱性のある製品

次のバージョンより前のCisco NAC Managerは、この脆弱性の影響を受けます。

- 4.9.2

- 4.8.3.1

NAC Managerシステムのソフトウェアバージョンは、[Administration] > [CCA Manager] > [Software Upload] に移動して確認できます |管理インターフェイスを介して現在のバージョン。

コマンドラインインターフェイス(CLI)でcat /perfigo/buildコマンドを実行して、ソフトウェアバージョンを確認することもできます。

次の例は、該当するバージョン(4.9.1)のソフトウェアを実行しているシステムを示しています。

[root@nacmanager ~]# cat /perfigo/build

VERSION=4.9.1

NAME=Clean Access Manager.

注： Cisco NAC Managerは、Cisco NACアプライアンス（旧称Cisco Clean Access）の一部です。ソフトウェアバージョン4.1.3以降では、Cisco Network Admission Control(NAC)という名前が使用されています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco NAC Managerを除き、この脆弱性の影響を受けるシスコ製品は他にありません。

注：Cisco NACアプライアンスのCisco NAC ServerおよびNAC Agentコンポーネントは、この脆弱性の影響を受けません。

詳細

Cisco NACアプライアンスソリューションを使用すると、ネットワーク管理者は、有線、ワイヤレス、およびリモートのユーザとそのマシンを、ユーザをネットワークに接続する前に認証、許可、評価、および修復できます。このソリューションは、マシンがセキュリティポリシーに準拠しているかどうかを特定し、ネットワークへのアクセスを許可する前に脆弱性を修復します。

Cisco NAC Managerには、認証されていないリモート攻撃者が任意のコードを実行し、脆弱なシステムを完全に制御できる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco NAC Managerによるユーザ指定の要求の不適切な検証に起因します。攻撃者は、Structured Query Language(SQL)コマンドをインジェクトすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は任意のクエリを実行し、影響を受けるシステムを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、CSCub23095(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2013-1177が割り当てられています。

回避策

このドキュメントで説明されている脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、NAC Managerバージョン4.9.2、4.8.3.1以降で修正されています。

Cisco NAC Managerは、次のリンクからダウンロードできます。

http://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=279515766&i=rm

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性はNenad Stojanovskiによって発見され、ZDIによってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130417-nac

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年4月17日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。