High

アドバイザリーID : cisco-sa-20130227-cups

初公開日 : 2013-02-27 16:00

最終更新日 : 2013-02-28 13:25

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCua89930

CVE-2013-1137

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Presence Server(CUPS)には、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130227-cups

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Unified Presence Server 8.6

- Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 9.0

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Presenceは、組織の内外で最も効果的な方法で人々を結び付ける、標準ベースのエンタープライズプラットフォームです。このオープンで拡張性の高いプラットフォームにより、Cisco Unified Communicationsと他のアプリケーションとの間で、プレゼンスとインスタントメッセージ(IM)の情報を安全に交換できます。

Denial of Service(DoS)の脆弱性

Cisco Unified Presence Server(CUPS)には、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにDoS状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットをSession Initiation Protocol(SIP)ポート（TCPポート5060）に送信することで、この問題を不正利用する可能性があります。その結果、CPU使用率が上昇し、サービスの中断につながる可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCua89930( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2013-1137が割り当てられています。

回避策

TCPポート5060で信頼できない送信元からのトラフィックをフィルタリングすると、この脆弱性を回避できます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正はcisco.comのソフトウェアダウンロードセンターから入手できます。次のリンクからアクセスできます。

http://software.cisco.com/download/navigator.html

Cisco Unified Presence Serverのバージョン

推奨リリース

8.6

8.6.4SU2

9.0

9.1.1

修正済みバージョンは、バージョン8.6では8.6.4SU2、バージョン9.0では9.1.1です。  バージョン9.1には脆弱性はありません。

注：バージョン9.0のアップグレードパスは、上記のリンクから入手できるバージョン9.1.1です。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、シスコの社内テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130227-cups

改訂履歴

リビジョン 1.1

2013年2月28日

該当バージョンと修正済みバージョンを修正

リビジョン 1.0

2013年2月27日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。