High

アドバイザリーID : cisco-sa-20130227-cucm

初公開日 : 2013-02-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtx43337 CSCub28920

CVE-2013-1134

CVE-2013-1133

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Managerには2つの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。これらの脆弱性が不正利用されると、音声サービスが中断される可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130227-cucm

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Unified Communications Manager 8.6(x)

- Cisco Unified Communications Manager 9.0(x)

注：Cisco Unified Communications Managerバージョン6.1は、2011年9月3日にソフトウェアメンテナンスが終了しています。Cisco Unified Communications Manager 6.xバージョンをご使用のお客様は、サポートされているCisco Unified Communications Managerのバージョンへのアップグレードに関してシスコサポートチームにお問い合わせください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けません。

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

- Cisco Unified Communications Manager 8.5(x)

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Managerは、Cisco IP Telephonyソリューションの呼処理コンポーネントであり、企業のテレフォニー機能を、IP電話、メディア処理デバイス、VoIPゲートウェイ、マルチメディアアプリケーションなどのパケットテレフォニーネットワークデバイスに拡張します。

不正なUDPパケットによるDoS脆弱性

Cisco Unified Communications Managerには、認証されていないリモートの攻撃者がCPUのリソースを枯渇させる可能性のあるDoS脆弱性が存在します。この脆弱性は、未使用のUDPポートで不正な形式のパケットを受信することによって引き起こされ、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)に接続できなくなり、音声サービスが中断する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtx43337( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities Enumerator(CVE)IDとしてCVE-2013-1133が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Managerバージョン8.6(x)以降に適用され、Cisco Unified Communications Managerバージョン9.0(1)、8.6(4) BE3k、および8.6(2a)su2で修正されています。Cisco Unified Communications Manager 7.1(x)および8.5(x)のバージョンは影響を受けません。

Location Bandwidth Manager(LBM)のキャッシュポイズニングの脆弱性

Cisco Unified Communications Manager 9.0には、認証されていないリモートの攻撃者がLocation Bandwidth Manager(LBM)のトランザクションレコードを汚染する可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、LBM間のクラスタ内通信におけるリモートLBMハブノードの認証不足に起因します。攻撃者は、LBMトランザクションレコードをポイズニングして使用可能なすべての帯域幅プールを消費させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はすべての帯域幅を消費し、コールを拒否する可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCub28920( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2013-1134が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Managerバージョン9.0(x)のみに適用され、Cisco Unified Communications Managerバージョン9.1(1)で修正されています。Cisco Unified Communications Manager 7.1(x)、8.5(x)、および8.6(x)のバージョンは影響を受けません。

回避策

信頼できない送信元からのTCPポート9004のトラフィックをフィルタリングすると、LBMの脆弱性を回避できます。

ネットワーク内のシスコデバイスに適用可能な他の緩和策については、次のリンクにある付属ドキュメント『Identifying and Mitigating Exploitation of the Cisco Unified Communications Manager and Cisco IOS Software Session Initiation Protocol Denial of Service Vulnerability』を参照してください。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewAMBAlert.x?alertId=28034

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。シスコでは、表の「推奨リリース」列のリリース、またはそれ以降のリリースにアップグレードすることを推奨しています。

Cisco Unified Communication Managerバージョン

推奨リリース

8.x

8.6(4)BE3K、8.6(2a)su2

9.x

9.1(1)

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130227-cucm

改訂履歴

リビジョン 1.0

2013年2月27日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。