Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20131007-CVE-2012-4090

初公開日 : 2013-10-07 18:20

最終更新日 : 2014-04-01 18:14

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCti09089 CSCuo01637

CVE-2012-4090

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が機密情報を表示できる可能性があります。

この脆弱性は、 network-operatorロールに割り当てられたユーザが表示できるコンフィギュレーションファイルの不適切なサニタイズに起因します。攻撃者は、 ネットワークオペレータとしてCisco NX-OS管理インターフェイスにアクセスすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はCisco NX-OSコンフィギュレーションファイルの機密情報を表示できる可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知で脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はターゲットシステムへの認証されたアクセスを必要とします。認証されたアクセスでは、攻撃者は信頼できる内部ネットワークにアクセスする必要があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCti09089を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Nexus 7000プラットフォームで動作するCisco NX-OSソフトウェアバージョン4.1.(2)から5.0.(5)と、Cisco Nexus 5000プラットフォームで動作するCisco NX-OSソフトウェアバージョン4.0(0)N1(1a)から5.2(1)N1(7)には脆弱性が存在します。Cisco NX-OSソフトウェアの他のバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、電子メール( tac@cisco.com)でアップグレードを入手できます

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20131007-CVE-2012-4090

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

Cisco NX-OSソフトウェアには、認証されたリモートの攻撃者がターゲットデバイスの機密情報にアクセスできる可能性のある脆弱性が存在します。更新プログラムが利用可能です。

適用外

Final

2013年10月7日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。