Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130731-CVE-2012-3913

初公開日 : 2013-07-31 20:50

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtf88019 CSCtf87951 CSCtf73188 CSCtf88059 CSCti31516 CSCtf87908

CVE-2012-3913

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Video Surveillance VC220 Network Dome CameraおよびCisco VC240 Network Bullet Cameraには、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こし、カメラへのWebユーザインターフェイス(WebUI)アクセスを妨げる脆弱性が存在します。

攻撃者は、巧妙に細工されたパケットを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。  継続的な不正利用により、攻撃者がカメラへのアクセスを防止したり、サービス妨害(DoS)状態を引き起こしたりする可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

攻撃者がこれらの脆弱性を不正利用するには、巧妙に細工された一連のパケットをターゲットデバイスに送信する必要があります。攻撃者は信頼できる内部ネットワークにアクセスする必要があるため、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

該当する製品バージョンの最も完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCtf73188、 CSCtf88059、 CSCtf87951、 CSCtf87908、および CSCtf88019を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、次のバージョンのシスコ製品に脆弱性が存在していました。シスコ製品の新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

- Cisco Small Business VC220ドームネットワークカメラファームウェアバージョン1.1以前

- Cisco Small Business VC240ネットワークカメラファームウェアバージョン1.2以前

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130731-CVE-2012-3913

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年7月31日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。