Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130719-CVE-2013-3437

初公開日 : 2013-07-19 20:40

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCud80179

CVE-2013-3437

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Operations Manager(CUCM)の管理アプリケーションの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が任意のStructured Query Language(SQL)クエリを実行する可能性があります。

この脆弱性は、SQLクエリで使用されるユーザ指定の入力を検証できないことに起因します。攻撃者は、入力フィールドにSQL文を含めることによって、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはセキュリティ通知でこの脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスに対して認証を行い、悪意のあるSQL文を送信できる必要があります。さらに、攻撃者はターゲットデバイスが存在する可能性のある信頼できる内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低下する可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCud80179を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Unified Operations Manager 8.6には脆弱性が存在します。Cisco Unified Operations Managerの以降のリリースも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

SQLインジェクション攻撃と防御の詳細については、「 SQLインジェクションについて」を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130719-CVE-2013-3437

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年7月19日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。