Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130717-CVE-2013-3404

初公開日 : 2013-07-17 16:07

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.4

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuh01051

CVE-2013-3404

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communication Manager(Unified CM)には、認証されていないリモートの攻撃者がブラインドStructured Query Language(SQL)インジェクションを実行する可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco Unified CMによるユーザ指定の要求の不適切な検証に起因します。攻撃者は、SQLコマンドをインジェクトすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はメタデータを活用してデータベース内に暗号化された情報を再作成できる可能性があります。このメタデータは、暗号化されたクレデンシャルの再構築に使用できます。

この脆弱性の不正利用のデモを実施するための概念実証コードが公開されています。

シスコはセキュリティアドバイザリで脆弱性を確認し、一時的な修正をリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が該当ソフトウェアに巧妙に細工された要求を送信するために、信頼できる内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

Cisco Unified CMバージョン8.0は、2012年10月23日にソフトウェアメンテナンスが終了しました。Cisco Unified CM 8.0(x)バージョンをご使用のお客様は、サポートされているCisco Unified CMバージョンへのアップグレードに関してシスコサポートチームにお問い合わせください。

脆弱性が確認されている製品はCisco Unified CMだけです。その他の音声製品は、このアドバイザリに記載されている1つ以上の個別の脆弱性の影響を受ける可能性があります。次の製品は調査中ですが、脆弱性が存在することは確認されていません。

- Cisco Emergency Responder

- Cisco Unified Contact Center Express

- Cisco Unified Customer Voice Portal

- Cisco Unified Presence Server/Cisco IM and Presence Service

- Cisco Unity Connection

この脆弱性は、デフォルトの管理ポート（TCPポート8080または8443）で不正利用される可能性があります。

該当製品

シスコは、 cisco-sa-20130717-cucmのリンクでBug ID CSCuh01051のセキュリティアドバイザリをリリースしました。

脆弱性のある製品

Cisco Unified CMバージョン9.1(1a)以前が該当します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

Cisco Applied Intelligenceチームは、更新されたソフトウェアを適用する前に、この脆弱性を悪用しようとする試みを識別して緩和する方法について管理者をガイドする次の関連ドキュメントを作成しました。 Identifying and Mitigating Exploitation of the Multiple Vulnerabilities in Cisco Unified Communications Manager

SQLインジェクション攻撃と防御の詳細については、「 SQLインジェクションについて」を参照してください。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 Software Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

Cisco Options Package(COP)ファイル cmterm-CSCuh01051-2.cop.sgnが、該当ソフトウェアの[Utilities]セクションにあるソフトウェアダウンロードページにリリースされました。9.1(x)バージョン用のCOPファイルは、ソフトウェアダウンロードページで次のパスに移動すると見つかります。

[製品(Products)] > [音声およびユニファイドコミュニケーション(Voice and Unified Communications)] > [IPテレフォニー(IP Telephony)] > [ユニファイドコミュニケーションプラットフォーム(Unified Communications Platform)] > [Cisco Unified Communications Manager] > [Cisco Unified Communications Managerバージョン9.1(Cisco Unified Communications Manager Version 9.1)] > [Unified Communications Manager/CallManager/Cisco Unity Connection Utilities-COP-Files]

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130717-CVE-2013-3404

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年7月17日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。