Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130529-CVE-2013-1213

初公開日 : 2013-05-29 15:12

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCud14840

CVE-2013-1213

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Nexus 1000Vの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、仮想スーパーバイザモジュール(VSM)を使用不可として報告させる可能性があります。

この脆弱性は、VSM/VEMハートビートメッセージの優先順位付けが不十分であることに起因します。攻撃者は、UDPフラッドを使用してVSMとVEM間のハートビートメッセージの正常な配信を阻止し、VSMが該当VEMを使用不能として報告することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは、この問題を報告していただいたRecurity Labs GmbHのFelix 'FX' Lindner氏に感謝いたします。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスが存在する可能性のある信頼できる内部ネットワークにアクセスする必要があります。このアクセス制限により、不正利用が成功する可能性が制限されます。

影響を受けるバージョンの最新リストについては、「ベンダーのお知らせ」セクションのバグレポートを参照してください。

該当製品

シスコは、 CVE-2013-1213のリンクで、バグID CSCud14840のセキュリティ通知をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Nexus 1000シリーズ4.2(1)SV1(5.1)以前のCisco NX-OSソフトウェアには脆弱性が存在します。Nexus 1000シリーズ向けCisco NX-OSソフトウェアの以降のリリースも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

ネットワークデバイスへの不正な直接通信を防止することが重要です。偵察攻撃やサービス拒否攻撃から保護するために、ネットワークインフラストラクチャを宛先とするネットワークトラフィックを制限します。設定の詳細については、『 コアの保護：インフラストラクチャ保護ACL』を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130529-CVE-2013-1213

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年5月29日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。