Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130506-CVE-2013-1235

初公開日 : 2013-05-06 19:56

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCug35507

CVE-2013-1235

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Wireless LAN Controller(WLC)ソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がリモートログインTelnetセッションのサービス妨害(DoS)状態を作成する可能性があります。

この脆弱性は、不正に終了したリモートログインセッションの不適切なクリーンアップに起因します。この不正利用により、攻撃者は利用可能なTelnetセッションを枯渇させ、新しい管理者Telnetセッションへのサービスを拒否する可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

影響を受けるバージョンの最新リストについては、「ベンダーのお知らせ」セクションのバグレポートを参照してください。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、 CVE-2013-1235のリンクでバグID CSCug35507のセキュリティ通知をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Wireless LAN Controller(WLC)ソフトウェアバージョン7.4(1.54)以前には脆弱性が存在していました。Cisco Wireless LAN Controllerソフトウェアの新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130506-CVE-2013-1235

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年5月6日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。