Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130429-CVE-2013-1219

初公開日 : 2013-04-29 20:28

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuc74630

CVE-2013-1219

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Intrusion Prevention System(IPS)SensorAppには、ローカル攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、制御トランザクション getENGVirtualSensorStatisticsを処理する際のRegexハードウェアでのジョブ障害に起因します。ローカル攻撃者は、 getENGVirtualSensorStatistics制御トランザクションを使用するアクションを実行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。悪意のあるアクションが該当デバイスによって処理されると、SensorAppプロセスがハングしたり、正当なコマンドや制御トランザクションに応答しなくなったりして、DoS状態が発生する可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知で脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性は、Regexハードウェアを実装するプラットフォームにのみ適用されます。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はターゲットデバイスへの認証アクセスを必要とし、信頼できる内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

該当製品

シスコは、 CVE-2013-1219のリンクでバグID CSCuc74630のセキュリティ通知をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco IPSバージョン7.1は次のデバイスで実行されている場合に脆弱でした。

- IPS 4510

- IPS 4520 SSP10、SSP20、SSP40、およびSSP60

- ASA 5525-X

- ASA 5545-X

- ASA 5555-X（IPSを実行するSSP搭載）

- IPS 4345

- IPS 4360

Cisco IPSソフトウェアの新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

管理者は、該当するデバイスをリブートし、 string-tcpまたは string-tcp-xlエンジンを無効にするか、これらのエンジンに関連付けられたシグニチャを無効にすることを検討できます。

S673からS687までのシグニチャパックを使用している場合は、シグニチャパックS688以降に移行することをお勧めします。

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130429-CVE-2013-1219

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年4月29日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。