Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130426-CVE-2013-1216

初公開日 : 2013-04-26 21:35

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCue31546

CVE-2013-1216

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRのSNMPモジュールの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がSNMPプロセスでメモリリークを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、データ入力の不十分なチェックに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたSNMPパケットをデバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はSNMPプロセスでメモリリークを引き起こす可能性があります。SNMPプロセスは、割り当てられたメモリを消費した後で再起動します。

シスコは、セキュリティ通知の脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスに認証を行い、巧妙に細工されたSNMPパケットを送信する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限されます。

影響を受けるバージョンの最新のリストについては、「ベンダーのお知らせ」セクションのバグレポートを参照してください。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、 CVE-2013-1216のリンクで、バグID CSCue31546のセキュリティ通知をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco IOS XRソフトウェアバージョン4.3以前には脆弱性が存在していました。Cisco IOS XRソフトウェアの新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

ネットワークデバイスへの不正な直接通信を防止することが重要です。偵察攻撃やDoS攻撃から保護するために、ネットワークインフラストラクチャ宛てのネットワークトラフィックを制限します。設定の詳細については、『 コアの保護：インフラストラクチャ保護ACL』を参照してください。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comに電子メールで連絡して支援を受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130426-CVE-2013-1216

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年4月26日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。