Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130422-CVE-2013-1195

初公開日 : 2013-04-22 19:37

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuf79091 CSCug45850

CVE-2013-1195

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

時間範囲オブジェクトの実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、時間範囲オプションを使用しているアクセスリストをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、periodicコマンドを使用する場合に、時間範囲オブジェクトのコードが不適切に実装されることに起因します。この問題が原因で、時間範囲オブジェクトに効果がない場合があります。したがって、アクセスリスト文（許可または拒否）によっては、攻撃者がアクセスリストをバイパスする可能性があります。攻撃者は、該当システムを介してトラフィックを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

影響を受けるバージョンの最新のリストについては、ベンダー発表セクションのバグレポートを参照してください。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、バグID CSCuf79091および CSCug45850のセキュリティに関する通知を次のリンクでリリースしました。 CVE-2013-1195

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、次のバージョンのシスコ製品に脆弱性が存在していました。

- Cisco ASAソフトウェアバージョン8.4.6以前

- Cisco FWSMバージョン4.1.7以前

シスコ製品の新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

この脆弱性を軽減するための回避策を導入する際のガイダンスについては、ベンダー発表のセクションに記載されているバグレポートを参照してください。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130422-CVE-2013-1195

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年4月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。