Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130401-CVE-2013-1171

初公開日 : 2013-04-01 20:35

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCue38868 CSCue14517 CSCue38866 CSCue38914 CSCue38882 CSCue38872 CSCue38881 CSCue38853 CSCue38884 CSCue14540

CVE-2013-1171

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Connected Grid Network Management System(CG-NMS)には複数の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティング攻撃を実行する可能性があります。

Cisco Connected Grid Network Management Systemは、エレメントリストコンポーネントのクロスサイトスクリプティング(XSS)の脆弱性の影響を受けやすくなっています。XSS攻撃では、Unicode方式を使用してタグやスクリプトの悪意のある部分をエンコードすることで難読化を行い、リンクやHTMLコンテンツがサイトを閲覧するエンドユーザに対して偽装されるようにします。脆弱なサーバがユーザのブラウザに悪意のあるコードを注入するために使用されているため、トレースバック方式を使用してXSS攻撃の原因を特定することは困難です。これにより、悪意のあるユーザの身元が隠されます。

シスコは、セキュリティ通知でこれらの脆弱性を確認しており、ソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しています。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は悪意のあるサイトにユーザを誘導するリンクを提供し、誤解を招く言語または命令を使用してユーザが提供されたリンクに従うように説得する可能性があります。

影響を受けるバージョンの最新のリストについては、ベンダー発表セクションのバグレポートを参照してください。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、Bug ID CSCue14517、CSCue38914、CSCue3884、CSCue3882、CSCue38881、CSCue3872、CSCue38868、CSCue33に対するセキュリティ通知をリリースしています8866、CSCue38853、およびCSCue14540(CVE-2013-1171)

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco CG-NMSバージョン1.0(42)以前には脆弱性が存在していました。Cisco CG-NMSの新しいバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

不審な送信元や認識されていない送信元からの電子メールメッセージを開かないよう推奨します。電子メールメッセージに含まれるリンクや添付ファイルが安全であることをユーザーが確認できない場合は、開かないようにすることをお勧めします。

クロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃とこれらの脆弱性を悪用する方法の詳細については、Cisco適用対応策速報Understanding Cross-Site Scripting(XSS)Threat Vectorsを参照してください

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comに電子メールで連絡して支援を受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130401-CVE-2013-1171

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年4月1日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。