Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20130122-CVE-2012-5429

初公開日 : 2013-01-22 16:47

最終更新日 : 2013-03-14 19:01

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 4.6

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuc81669

CVE-2012-5429

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco VPN Clientには、認証されたローカルの攻撃者がターゲットシステムにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、脆弱性のあるソフトウェアを実行しているデバイス上のVPNドライバとオペレーティングシステムカーネルの間の不適切なインタラクションに起因します。ローカル攻撃者は、脆弱性のあるシステムに悪意のある入力を送信するように設計された巧妙に細工されたプログラムを実行することによって、この脆弱性を不正利用する可能性があります。悪意のある入力を処理すると、ホストオペレーティングシステムがクラッシュし、DoS状態が発生する可能性があります。

この脆弱性を不正利用するプルーフオブコンセプトコードは一般に公開されています。

シスコはこの脆弱性を確認していますが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

2012年7月30日の時点で、Cisco VPN Clientはソフトウェアメンテナンスが終了しています。脆弱性のあるソフトウェアを実行しているお客様は、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントにアップグレードすることをお勧めします。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCuc81669のセキュリティに関する通知を次のリンクでリリースしました。 CVE-2012-5429

脆弱性のある製品

Cisco VPN Clientバージョン5.0.07.0440以前には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

Cisco VPN ClientからCisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントにアップグレードすることを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

パッチおよびソフトウェアアップデートは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20130122-CVE-2012-5429

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年1月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。