Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20121107-acs

初公開日 : 2012-11-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuc65634

CVE-2012-5424

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control System(ACS)には、認証されていないリモートの攻撃者が、該当する製品が提供するTACACS+ベースの認証サービスをバイパスできる可能性のある脆弱性が存在します。この脆弱性は、TACACS+が認証プロトコルであり、Cisco Secure ACSがLightweight Directory Access Protocol(LDAP)外部IDストアで設定されている場合に、ユーザが指定したパスワードが不適切に検証されることに起因します。

攻撃者は、ユーザパスワードの入力を求められたときに特殊な文字シーケンスを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。攻撃者がこの脆弱性を不正利用するには、LDAP外部IDストアに格納されている有効なユーザ名を知っている必要があります。この不正利用は、そのユーザのみになりすますに限定されます。この不正利用により、攻撃者は該当するCisco Secure ACSと組み合わせてTACACS+を使用する任意のシステムに対して正常に認証できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20121107-acs

該当製品

脆弱性のある製品

次のCisco Secure ACSバージョンがこの脆弱性の影響を受けます。

Cisco Secure ACSバージョン

該当

5.0

Yes

5.1

Yes

5.2

Yes

5.3

Yes

5.4

No

上記のリストは、ハードウェアアプライアンスとソフトウェアのみのバージョンの両方の製品に適用されます。

インストールされているCisco Secure ACSのバージョンを確認するには、次の方法を使用できます。

- Cisco Secure ACSコマンドラインインターフェイス(CLI)から、次の例に示すようにshow versionコマンドを発行します。

acs51a/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 1.2

ADE-OS Build Version: 1.2.0.152

ADE-OS System Architecture: i386

Copyright (c) 2005-2009 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: acs51a

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco ACS VERSION INFORMATION

-----------------------------

Version : 5.1.0.44.6

Internal Build ID : B.2347

Patches :

5-1-0-44-3

5-1-0-44-6

acs51a/admin#

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスのメインログインページでは、バージョン情報が画面の左側に表示されます。

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスからログインし、画面の右上隅にある[About] リンクをクリックします。

Cisco Secure ACSバージョン5.1はバージョン5.1.0.44として、Cisco Secure ACSバージョン5.2はバージョン5.2.0.26として、Cisco Secure ACSバージョン5.3はバージョン5.3.0.40として、それぞれ識別されます。バージョン番号の後に追加の数字が表示されている場合は、インストールされている最も高いパッチレベルを示します。たとえば、バージョン番号5.1.0.44.3は、パッチ3がインストールされているCisco Secure ACSバージョン5.1を示します。バージョン文字列の後に追加の数字が表示されない場合は、パッチがインストールされていないCisco Secure ACSのバージョンを示しています。上記の例は、バージョン5.1パッチ6を実行するCisco Secure ACSを示しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のCisco Secure ACS製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco Secure Access Control Server for Windows

- Cisco Secure Access Control Server Express

- Cisco Secure Access Control Server View

- Cisco Secure Access Control Server Solution Engine

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Secure Access Control System(ACS)は、一元化されたRADIUSおよびTACACS+サーバとして動作し、ユーザ認証、ユーザおよび管理者デバイスのアクセス制御、ポリシー制御を1つの一元化されたIDネットワーキングソリューションに統合します。

Cisco Secure ACSは、Cisco Secure ACSネットワークリソースリポジトリとIDストアを使用して、ネットワークデバイスやその他のクライアントに認証、許可、アカウンティング(AAA)サービスを提供します。ID ストアは内部でも外部でも可能です。内部IDストアには、内部データベースに保存されたユーザクレデンシャル情報があります。外部アイデンティティストアでは、Cisco Secure ACSは外部データベースから情報を取得します。

Cisco Secure Access Control System(ACS)には、認証されていないリモートの攻撃者が、該当する製品が提供するTACACS+ベースの認証サービスをバイパスできる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、TACACS+が認証プロトコルとして設定され、Cisco Secure ACSがLightweight Directory Access Protocol(LDAP)外部IDストアで設定されている場合に、ユーザが指定したパスワードが不適切に検証されることに起因します。

攻撃者は、ユーザパスワードの入力を求められたときに特殊な文字シーケンスを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。攻撃者がこの脆弱性を不正利用するには、LDAP外部IDストアに格納されている有効なユーザ名を知っている必要があります。この不正利用は、そのユーザのみになりすますに限定されます。この不正利用により、攻撃者は該当するCisco Secure ACSと組み合わせてTACACS+を使用する任意のシステムに対して正常に認証できる可能性があります。

注：脆弱性が存在するのは、TACACS+認証用に設定され、外部IDストアとしてLDAPを使用するCisco Secure ACSだけです。

他のサポートされているプロトコル（RADIUSなど）と組み合わせて認証サービスに使用されるCisco Secure ACS、または内部IDストアや他の外部ストア（RADIUS Identity Server、Active Directory、RSA SecurID Token Serverなど）と組み合わせて使用されるTACACS+ は脆弱ではありません。

この脆弱性の不正利用に成功すると、攻撃者はTACACS+を使用し、該当するCisco Secure ACSによって提供される認証サービスに依存するすべてのシステムの認証をバイパスできる可能性があります。ただし、攻撃者はCisco Secure ACSの管理インターフェイスへの不正アクセスを取得できません。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuc65634( 登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2012-5424が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。可能であれば、LDAP外部IDストアで匿名バインディングを無効にするか、Active Directory外部IDストアを使用して、この脆弱性の不正利用を防ぎます。

修正済みソフトウェア

次の表に、このセキュリティアドバイザリに記載されている脆弱性を軽減するためのソフトウェアアップグレード情報を示します。

Cisco Secure ACSバージョン

修正済みリリース

5.0

5.2 パッチ 11 への移行が必要

5.1

5.2 パッチ 11 への移行が必要

5.2

5.2 パッチ 11

5.3

5.3 パッチ 7

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20121107-acs

改訂履歴

リビジョン 1.0

2012年11月7日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。