High

アドバイザリーID : cisco-sa-20120926-ios-ips

初公開日 : 2012-09-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtw55976

CVE-2012-3950

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアには、侵入防御システム(IPS)機能の脆弱性があり、特定のCisco IOS IPS設定が存在する場合、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性を軽減する回避策があります。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-ios-ips

注：2012年9月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、9件のCisco Security Advisoryが含まれています。そのうち8つのアドバイザリはCisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処し、1つのアドバイザリはCisco Unified Communications Managerの脆弱性に対処します。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクは、次のリンクの「Cisco Event Response: Semi-Annual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication」にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep12.html

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco IOS IPSが設定されたデバイスは、脆弱性のあるバージョンのCisco IOSソフトウェアを実行している場合、特定のCisco IOS IPS設定に基づいてこの脆弱性の影響を受けます。

次の2つの条件の両方に該当する場合、デバイスの設定は影響を受けます。

1. Cisco IOS IPS設定では、次のカテゴリのいずれかが有効になっています。

- diag2（構成内）

- general_os （osの場合）

- general_attack （attack内）

- general_service （other_services内）

- tcp（l2/l3/l4_protocol/ip内）

- udp（l2/l3/l4_protocol/ip内）

- dns(network_services)

- advanced（ios_ips内）

- basic（ios_ips内）

- past_releases （リリース内）

上記のカテゴリのいずれかが有効になっているかどうかを確認するには、デバイスにログインし、コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドshow ip ips configurationを入力します | begin IPS Category CLI Configuration」を参照してください。 上記のカテゴリのいずれかが出力に含まれ、Enableフィールドの値がTrueの場合、カテゴリは有効になります。次の例は、デバイスでカテゴリbasicが有効になっているデバイスを示しています。

Router#show ip ips configuration | begin IPS Category CLI Configuration

IPS Category CLI Configuration:

Category all:

Retire: True

Enable: False

Category ios_ips basic:

Retire: False

Enable: True

Category other_services:

Retire: True

Enable: False

2. 4つのIPSシグニチャ6054:0、6054:1、6062:0、6062:1がすべてコンパイルされていない場合。
4つのシグニチャがすべてコンパイルされているかどうかを確認するには、デバイスにログインし、CLIコマンド show ip ips signaturesを入力します | include 6054|6062。コンパイル済みステータス列(例の3番目の列で、すべての列に Nr値が設定されています)に Y以外の値が表示されている場合、シグニチャはコンパイルされません。 次の例は、4つのシグニチャがすべてデバイスでコンパイルされていないデバイスを示しています。

Router#show ip ips signatures | include 6054|6062

6062:1     N*  Nr    A      LOW     0     1    0    200   30  FA  N 100 S3

6062:0     N*  Nr    A      LOW     0     1    0    200   30  FA  N 100 S3

6054:1     N*  Nr    A      LOW     0     1    0    200   30  FA  N 100 S2

6054:0     N*  Nr    A      LOW     0     1    0    200   30  FA  N 100 S2

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOSソフトウェアリリース15.0(1)M1を実行し、インストールされているイメージ名がC3900-UNIVERSALK9-Mであるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(1)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 02-Dec-09 17:17 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、次のURLにある『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。 http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco IPS 4200 シリーズ センサー

- Cisco IPS 4300 シリーズ センサー

- Cisco ASA Advanced Inspection and Preventionセキュリティサービスモジュール

- 基本的なIPSサポートのためのCisco ASA IP監査

- Cisco Catalyst 6500シリーズ侵入検知システム

- Cisco IOSソフトウェアファイアウォール侵入検知システム

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco IOSソフトウェアにはサービス拒否(DoS)の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

攻撃者は、該当するCisco IOS IPS設定を持つデバイスを介して正当なDNSパケットを送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtw55976( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-3950が割り当てられています。

回避策

次の2つの緩和策のいずれかにより、デバイスに対する脆弱性の不正利用が防止されます。

デバイスでDNSバージョン要求（6054/0および6054/1）およびDNS作成者要求（6062/0および6062/1）シグニチャを有効にする

6054または6062シグニチャのいずれかを有効にすると、不正利用が防止されます。 次の例は、4つすべてのシグニチャが有効になっていることを示しています。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip ips signature-definition

Router(config-sigdef)#signature 6054 0

Router(config-sigdef-sig)#status

Router(config-sigdef-sig-status)#enabled true

Router(config-sigdef-sig-status)#retired false

Router(config-sigdef-sig-status)#signature 6054 1

Router(config-sigdef-sig)#status

Router(config-sigdef-sig-status)#enabled true

Router(config-sigdef-sig-status)#retired false

Router(config-sigdef-sig-status)#signature 6062 0

Router(config-sigdef-sig)#status

Router(config-sigdef-sig-status)#enabled true

Router(config-sigdef-sig-status)#retired false

Router(config-sigdef-sig-status)#signature 6062 1

Router(config-sigdef-sig)#status

Router(config-sigdef-sig-status)#enabled true

Router(config-sigdef-sig-status)#retired false

Router(config-sigdef-sig-status)#end

Do you want to accept these changes? [confirm]

Cisco IOS IPSのDNSインスペクションを無効にする

DNSトラフィックを検査しないようにCisco IOS IPSデバイスを設定するには、DNSトラフィックを拒否するIPS名にアクセスリストを割り当てます。 次の例は、IPS名に接続されたACLを示しています。このACLは、Cisco IOS IPSにDNSパケットを検査しないように指示しています。

Router#show running-config

<! output removed for brevity !>

!

ip ips name iosips list dont_inspect_dns

!

ip access-list extended dont_inspect_dns

deny   udp any any eq domain

deny   tcp any any eq domain

remark <! Include other protocols that are not required to be inspected here !>

permit ip any any

複数デバイス導入のためのCisco IOS IPSシグニチャセットの調整、導入、および更新に関する詳細については、次のリンクを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6634/white_paper_c11_549300.html

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

次のCisco IOSソフトウェアテーブルの各行は、Cisco IOSソフトウェアトレインに対応しています。特定のトレインに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが[First Fixed Release]列に表示されます。2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのアドバイザリに対する最初の修正済みリリースには、Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての公開済みの脆弱性を修正する最初のリリースが記載されています。シスコでは、可能な限り最新のリリースにアップグレードすることを推奨しています。

Cisco IOS Software Checkerを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに対応するシスコセキュリティアドバイザリを検索できます。このツールは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.xにあるCisco Security(SIO)ポータルで利用できます。

メジャー リリース

修正済みリリースの入手可能性

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.0 ベースのリリースはありません。

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

影響を受ける 12.2 ベースのリリースはありません。

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

12.3

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3B

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3BC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3BW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JA

12.3(4)JA2より前のリリースには脆弱性があり、12.3(4)JA2以降のリリースには脆弱性はありません。12.4JAの任意のリリースに移行

12.3(4)JA2より前のリリースには脆弱性があり、12.3(4)JA2以降のリリースには脆弱性はありません。12.4JAの任意のリリースに移行

12.3JEA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JEB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JEC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JED

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JEE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JK

12.3(8)JK1より前のリリースには脆弱性があり、12.3(8)JK1以降のリリースには脆弱性はありません。12.3Tの任意のリリースに移行

12.3(2)JK3 までのリリースには脆弱性はありません。リリース12.3(8)JK1以降には脆弱性はありません。最初の修正はリリース12.4で行われました

12.3JL

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3JX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3T

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3TPC

脆弱性なし

12.3(4)TPC11a までのリリースには脆弱性はありません。

12.3VA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.3XA

脆弱性なし

12.3(2)XA7より前のリリースには脆弱性があり、12.3(2)XA7以降のリリースには脆弱性はありません。最初の修正はリリース12.4で行われました

12.3XB

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.3XC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XD

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XF

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.3XG

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XI

脆弱性なし

12.3(7)XI1b

12.3XJ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3XK

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XL

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3XQ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XR

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XU

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3(8)XU1以前のリリースには脆弱性はありません。

12.3XW

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3XX

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XY

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3XZ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.3YD

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YF

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YG

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YI

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YJ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YK

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YM

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YQ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YS

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YT

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YU

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YX

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.3YZ

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.3ZA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

12.4

脆弱性なし

12.4(25 g)

12.4GC

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4JA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JAL

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JAX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JAY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JDA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JDC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JDD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JDE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JHA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JHB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JHC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JK

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JL

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4JZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4MD

脆弱性なし

12.4(24)MD7

12.4MDA

脆弱性なし

7600-SAMI対応12.4(24)MDA11

12.4(22)MDA6以前のリリースには脆弱性はありません。

12.4MDB

脆弱性なし

12.4(24)MDB10

12.4MR

12.4(19)MR1より前のリリースには脆弱性があり、12.4(19)MR1以降のリリースには脆弱性はありません。12.4MRAの任意のリリースに移行

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4 MRA

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4 MRB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4SW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.4T

12.4(24)T8

12.4(24)T8

12.4XA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XD

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XF

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XG

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XJ

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XK

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XL

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4XM

脆弱性なし

12.4(15)XM以前のリリースには脆弱性はありません。リリース12.4(15)XM3以降には脆弱性はありません。最初の修正はリリース12.4Tで行われました

12.4XN

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4XP

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4XQ

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XR

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XT

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XV

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4XW

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XY

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4XZ

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4YA

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4YB

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4YD

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.4YE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4T

12.4YG

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

影響を受ける 15.0 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.0EX

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0EY

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0M

15.0(1)M9

15.0(1)M9

15.0MR

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0 MRA

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0秒

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(1)S6

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SE

脆弱性なし

15.0(2)SE

15.0(2)SE1（2012年12月10日に入手可能）

15.0SG

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(2)SG5

15.0(2)SG6（2012年10月11日に入手可能）

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SQA

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0SY

脆弱性なし

15.0(1)SY2

15.0XA

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.0XO

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.0SG

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

影響を受ける 15.1 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.1EY

脆弱性なし

15.1(2)EY4

15.1GC

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1M

15.1(4)M5

15.1(4)M5

15.1MR

脆弱性なし

15.1(3)MR

15.1S

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(3)S3

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SG

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(1)SG1

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SNG

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNH

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNI

脆弱性なし

脆弱性あり。15.2SNGの任意のリリースに移行

15.1SV

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1T

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1XB

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

影響を受ける 15.2 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.2 GC

15.2(3)GCより前のリリースには脆弱性があり、15.2(3)GC以降のリリースには脆弱性はありません。最初の修正はリリース15.2Tで行われました

15.2(3)GCより前のリリースには脆弱性があり、15.2(3)GC以降のリリースには脆弱性はありません。最初の修正はリリース15.2Tで行われました

15.2JA

脆弱性なし

脆弱性なし

1,520万

脆弱性なし

15.2(4)M

15.2秒

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2(1)S2

15.2(2)S1

15.2(4)S

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2SNG

脆弱性なし

脆弱性なし

15.2T

15.2(1)T3

15.2(2)T2

15.2(3)T2（2012年10月12日に入手可能）

15.2(1)T3

15.2(2)T2

15.2(3)T2（2012年10月12日に入手可能）

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、このアドバイザリで説明されている脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、このアドバイザリで説明されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、カスタマーサポートのリクエストを処理する際に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-ios-ips

改訂履歴

リビジョン 1.0

2012年9月26日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。