High

アドバイザリーID : cisco-sa-20120926-dhcp

初公開日 : 2012-09-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCty96049

CVE-2012-4621

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアには、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。攻撃者は、単一のDHCPパケットを該当デバイスに送信するか、または該当デバイスを介して送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。その結果、デバイスがリロードされます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対しては回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-dhcp

注：2012年9月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、9件のCisco Security Advisoryが含まれています。そのうち8つのアドバイザリはCisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処し、1つのアドバイザリはCisco Unified Communications Managerの脆弱性に対処します。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクは、次のリンクの「Cisco Event Response: Semi-Annual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication」にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep12.html

該当製品

脆弱性のある製品

デバイスセンサー機能を含むCisco IOSソフトウェアバージョンを実行しているシスコデバイスは、この脆弱性の影響を受けます。IPアドレスを持つインターフェイスが少なくとも1つあるデバイスが影響を受けます。

Cisco IOSソフトウェアリリースにデバイスセンサー機能が含まれているかどうかを確認するには、 show subsysコマンドを発行します。

次の例は、Device Sensor機能が含まれていることを示しています。

Switch#show subsys | include dsensor_lite

dsensor_lite                       Protocol    1.000.001

インターフェイスにIPアドレスが割り当てられているかどうかを確認するには、 show ip interface briefコマンドを発行します。

次の例は、FastEthernet1/0インターフェイスにIPアドレス10.10.10.1が割り当てられていることを示しています。

router#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet1/0            10.10.10.1      YES manual up                    up

FastEthernet1/1            unassigned      YES NVRAM  up                    up

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOSソフトウェアリリース15.0(1)M1を実行し、インストールされているイメージ名がC3900-UNIVERSALK9-Mであるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(1)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 02-Dec-09 17:17 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、次のURLにある『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。 http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS XE および Cisco IOS XR ソフトウェアはこの脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco IOSソフトウェアのデバイスセンサー機能は、Cisco Discovery Protocol、Link Layer Discovery Protocol(LLDP)、DHCPなどのプロトコルを使用しているネットワークデバイスから未加工のエンドポイントデータを収集するために使用されます。エンドポイントデータは、アクセスセッションのコンテキストで登録済みクライアントが使用できます。

Cisco IOSソフトウェアには、認証されていないリモートの攻撃者がDoS状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。攻撃者は、単一のDHCPパケットを該当デバイスに送信するか、または該当デバイスを介して送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。その結果、デバイスがリロードされます。

デフォルトで有効になっているデバイスセンサー機能は、IPアドレスを持つインターフェイスが少なくとも1つあるデバイスに対して脆弱です。この脆弱性は、Device Sensor機能がDHCPパケットを処理しようとするときにトリガーされます。該当するリリースでは、有効なDHCPパケットによってこの脆弱性が引き起こされる可能性があります。

デバイスセンサー機能の詳細については、『 デバイスセンサーガイド』を参照してください。

この脆弱性は、以前Cisco Bug ID CSCty96049( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-4621が割り当てられています。

回避策

該当するリリースでは、デバイスセンサー機能はデフォルトで有効になっています。このアドバイザリに記載されている脆弱性は、グローバルコンフィギュレーションコマンド device-sensor filter-spec dhcp exclude allを適用することで軽減できます。このコマンドは、DHCPパケットのデバイスセンサー機能の収集をフィルタリングし、デバイスセンサー機能はDHCP情報を処理または保存しなくなります。

次の例では、グローバル設定コマンドが発行されています。

Switch# configure terminal

Switch(config)# device-sensor filter-spec dhcp exclude all

デバイスセンサー機能がDHCPデータを収集していないことを確認するには、 show device-sensor cache allコマンドを発行します。DHCPエントリはテーブルに存在しないはずです。

次の例では、次の表にCisco Discover Protocolデータのみが含まれています。

Switch# show device-sensor cache all

Device: 000f.f7a7.234f on port GigabitEthernet2/1

--------------------------------------------------

Proto Type:Name Len Value

cdp 22:mgmt-address-type 8 00 16 00 08 00 00 00 00

cdp 19:cos-type 5 00 13 00 05 00

cdp 18:trust-type 5 00 12 00 05 00

cdp 11:duplex-type 5 00 0B 00 05 01

cdp 10:native-vlan-type 6 00 0A 00 06 00 01

cdp 9:vtp-mgmt-domain-type 9 00 09 00 09 63 69 73 63 6F

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

次のCisco IOSソフトウェアテーブルの各行は、Cisco IOSソフトウェアトレインに対応しています。特定のトレインに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが[First Fixed Release]列に表示されます。2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのアドバイザリに対する最初の修正済みリリースには、Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての公開済みの脆弱性を修正する最初のリリースが記載されています。シスコでは、可能な限り最新のリリースにアップグレードすることを推奨しています。

Cisco IOS Software Checkerを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに対応するシスコセキュリティアドバイザリを検索できます。このツールは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.xにあるCisco Security(SIO)ポータルで利用できます。

メジャー リリース

修正済みリリースの入手可能性

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.0 ベースのリリースはありません。

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

影響を受ける 12.2 ベースのリリースはありません。

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.3 ベースのリリースはありません。

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.4 ベースのリリースはありません。

影響を受ける 15.0 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.0EX

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0EY

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0M

脆弱性なし

15.0(1)M9

15.0MR

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0 MRA

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0秒

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(1)S6

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SE

15.0(1)SE3

15.0(2)SE

15.0(2)SE1（2012年12月10日に入手可能）

15.0(2)SE

15.0SG

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(2)SG5

15.0(2)SG6（2012年10月11日に入手可能）

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SY

脆弱性なし

15.0(1)SY2

15.0XA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.0XO

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

影響を受ける 15.1 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.1EY

脆弱性なし

15.1(2)EY4

15.1GC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1M

脆弱性なし

15.1(4)M5

15.1MR

脆弱性なし

15.1(3)MR（2012年10月1日に入手可能）

15.1S

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(3)

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SG

15.1(1)SG1

15.1(2)SG（2012年11月12日に入手可能）

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(1)SG1

15.1(2)SG 12-NOV-12

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SNG

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNH

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNI

脆弱性なし

脆弱性あり。15.2SNGの任意のリリースに移行

15.1SV

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1T

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1XB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

影響を受ける 15.2 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.2 GC

脆弱性なし

15.2(3)GCより前のリリースには脆弱性があり、15.2(3)GC以降のリリースには脆弱性はありません。最初の修正はリリース15.2Tで行われました

15.2JA

脆弱性なし

脆弱性なし

1,520万

脆弱性なし

脆弱性なし

15.2秒

15.2(2)S1

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2(1)S2

15.2(2)S1

15.2(4)S

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2SNG

脆弱性なし

脆弱性なし

15.2T

脆弱性なし

15.2(1)T3

15.2(2)T2

15.2(3)T2（2012年10月12日に入手可能）

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、お客様のサービスリクエストのトラブルシューティング中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-dhcp

改訂履歴

リビジョン 1.0

2012年9月26日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。