High

アドバイザリーID : cisco-sa-20120926-c10k-tunnels

初公開日 : 2012-09-26 16:00

最終更新日 : 2013-01-18 17:16

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCts66808

CVE-2012-4620

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアには、IPトンネリングされたパケットの処理時にトリガーされる可能性があるキューウェッジの脆弱性が存在します。  Cisco 10000シリーズルータで実行されているCisco IOSソフトウェアのみが、この脆弱性の影響を受けることが実証されています。

この脆弱性の不正利用に成功すると、トラフィックが該当インターフェイスを通過できなくなる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。  この脆弱性に対する回避策はありません。  このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-c10k-tunnels

注：2012年9月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、9件のCisco Security Advisoryが含まれています。そのうち8つのアドバイザリはCisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処し、1つのアドバイザリはCisco Unified Communications Managerの脆弱性に対処します。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクは、次のリンクの「Cisco Event Response: Semi-Annual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication」にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep12.html

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco IOSソフトウェアを実行しているCisco 10000シリーズルータは、この脆弱性の影響を受ける可能性があります。影響を受けるバージョンの詳細については、下記の「詳細」セクションを参照してください。

次の条件に該当する場合、デバイスの設定は影響を受けます。

- トンネルインターフェイスが設定されている。  トンネルが存在するかどうかを確認するには、次の例を参照してください。

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK?Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 172.16.1.1 YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1 172.16.2.1 YES NVRAM up up

NVI0 unassigned YES unset administratively down down

Tunnel0 172.16.5.1 YES manual up up

トンネルインターフェイスは、「Interface」列の下の「Tunnel#」という名前で識別できます。ここで、「#」はインターフェイス番号を示します。上記の「Tunnel0」を参照してください。

注： Cisco 10000シリーズルータは、トンネルが明示的に設定されていない場合でも脆弱な可能性があります。  トンネルは他の機能によって設定される可能性があり、これらのトンネルも影響を受ける可能性があります。

- トンネルモードは次のいずれかです。

a.  GRE/IP:tunnel mode gre ip

b.  IPIP:tunnel mode ipip

c.  IPv6inIP：トンネルモードipv6ip

上記のトンネルモードは、IPv4プロトコル47、4、または41パケットに対応します。

お使いのデバイスが影響を受けているかどうかの確認

インターフェイスキューウェッジは、Cisco IOSルータまたはスイッチによって特定のパケットが受信およびキューイングされるが、処理エラーが原因でキューから削除されない脆弱性のクラスです。

デバイスが受信したパケットは、インターフェイス入力「キュー」に対してカウントされます。これは、サイズが比較的小さく制限されています。たとえば、ほとんどのプラットフォームでは、デフォルトのインターフェイス入力キューは75パケットです。この値は、インターフェイスコンフィギュレーションコマンドのhold-queue値で設定できます。入力キューに、バグが原因でデキューされることのないパケット以外のパケットが含まれていると、キューはブロックされていると言われます。最近では、この状態は「ブロックされたインターフェイス」と呼ばれています。

この状態は、次に示すように、入力キューサイズが（Cisco IOSソフトウェアリリースに応じて）入力キューの最大値と等しいか、それ以上の場合に、Cisco IOSデバイスで表示できます。この例では、入力キューの現在の「サイズ」は75で、入力キューの「最大」サイズと同じ75です。

Router#show interface Ethernet 0/0 | include queue

Input queue: 75/75/44/0 (size/max/drops/flushes);

Output queue: 0/40 (size/max)

Cisco IOSソフトウェア(Embedded Event Manager(EEM)を含む)でブロックされたインターフェイスを識別するために使用される可能性のある、キューのウェッジと検出メカニズムの詳細については、この目的のために特別にスクリプトを作成し、SNMPを使用してこの状態を検出する方法を説明するホワイトペーパーを参照してください。http://blogs.cisco.com/security/comments/cisco_ios_queue_wedges_explained/

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOSソフトウェアリリース15.0(1)M1を実行し、インストールされているイメージ名がC3900-UNIVERSALK9-Mであるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(1)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 02-Dec-09 17:17 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、次のURLにある『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。 http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco IOSソフトウェアには、トンネルパケットの処理時にトリガーされる可能性があるキューウェッジの脆弱性が存在します。  Cisco 10000シリーズルータで実行されているCisco IOSソフトウェアのみが、この脆弱性の影響を受けることが実証されています。

キューウェッジは、入力IPトンネルパケットを処理するときにトリガーされる場合があります。この脆弱性を引き起こすパケットは、ルータで終端するトンネル用のIPv4パケット内のGRE/IP、IPIP、およびIPv6タイプのトンネル化されたIPパケットです。通過トラフィックによって、この脆弱性が引き起こされることはありません。

この脆弱性が不正利用されると、該当するインターフェイスでトラフィックを通過できなくなる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCts66808( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-4620が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

次のCisco IOSソフトウェアテーブルの各行は、Cisco IOSソフトウェアトレインに対応しています。特定のトレインに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが[First Fixed Release]列に表示されます。2012年9月のバンドル公開に含まれるすべてのアドバイザリに対する最初の修正済みリリースには、Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての公開済みの脆弱性を修正する最初のリリースが記載されています。シスコでは、可能な限り最新のリリースにアップグレードすることを推奨しています。

Cisco IOS Software Checkerを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに対応するシスコセキュリティアドバイザリを検索できます。このツールは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.xにあるCisco Security(SIO)ポータルで利用できます。

メジャー リリース

修正済みリリースの入手可能性

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.0 ベースのリリースはありません。

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

12.2

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2B

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.2(4)B8以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2BC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2BW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2BX

脆弱性なし

12.2(15)BX

12.2(2)BX1以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2BY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2BZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2CX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2CY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2CZ

脆弱性なし

脆弱性あり。12.2Sの任意のリリースに移行

12.2DA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2DD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2DX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2EU

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2EW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2EWA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2EX

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.0SE

12.2(37)EX までのリリースには脆弱性はありません。

12.2EY

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1EY

12.2(46)EY以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2EZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2FX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2FY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2FZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IRA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRD

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRF

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2IRG

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2IRH

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2IRI

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2IXA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXF

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXG

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2IXH

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2JA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2JK

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2MB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2MC

脆弱性なし

12.2(15)MC1以前のリリースには脆弱性はありません。リリース12.2(15)MC2b以降には脆弱性はありません。最初の修正はリリース12.4で行われました

12.2MRA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2 MRB

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2S

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SB

脆弱性が存在します。脆弱性が存在するのは、リリース12.2(33)SB ～ 12.2(33)SB11だけです。

12.2(33)SB13

12.2SBC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SB

12.2SCA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SCF

12.2SCB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SCF

12.2SCC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SCF

12.2SCD

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SCF

12.2SCE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SCF

12.2SCF

脆弱性なし

12.2(33)SCF4

12.2SCG

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SE

脆弱性なし

12.2(46)SE1

12.2(55)SE6

12.2SEA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SEB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SEC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SED

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SEE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SEF

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SEG

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SG

脆弱性なし

12.2(53)SG8

脆弱性あり。12.2(46)SG1以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2SGA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SM

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SO

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SQ

脆弱性なし

12.2(44)SQ2以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2SRA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SRB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SRC

注：12.2(33)SRC2より前のリリースには脆弱性があり、12.2(33)SRC2以降のリリースには脆弱性はありません。

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2SRD

注：12.2(33)SRD1より前のリリースには脆弱性があり、12.2(33)SRD1以降のリリースには脆弱性はありません。

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SRE

12.2SRE

脆弱性なし

12.2(33)SRE7

12.2STE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SU

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SV

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SVA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SVC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SVD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SVE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXF

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2SXH

脆弱性なし

脆弱性あり。12.2(33)SXH7以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2SXI

脆弱性なし

12.2(33)SXI10

12.2SXJ

脆弱性なし

12.2(33)SXJ4

12.2SY

脆弱性なし

12.2(50)SY3

12.2SZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2T

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.2(8)T10以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2TPC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2WO

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.0SG

12.2XA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XC

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XF

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XG

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XH

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XI

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XJ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XK

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XL

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XM

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XNA

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XNB

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XNC

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XND

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XNE

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XNF

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェアの可用性を参照してください。

12.2XO

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SG

12.2(40)XO以前のリリースには脆弱性はありません。

12.2XQ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XR

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XS

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XT

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XU

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XV

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2XW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YC

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2YD

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YE

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YK

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YO

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YP

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YT

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2YW

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YX

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2YZ

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2ZA

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2ZB

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2ZC

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2ZD

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2ZE

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.2ZH

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.4で行われた

12.2ZJ

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2ZP

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

12.2ZU

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2ZX

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース12.2SB

12.2ZY

脆弱性なし

脆弱性なし

12.2ZYA

脆弱性なし

脆弱性なし

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.3 ベースのリリースはありません。

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

該当する 12.4 ベースのリリースはありません。

影響を受ける 15.0 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.0EX

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0EY

脆弱性なし

脆弱性なし

15.0M

脆弱性なし

15.0(1)M9

15.0MR

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0 MRA

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.0秒

15.0(1)S5

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(1)S6

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SE

脆弱性なし

15.0(2)SE

15.0SG

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0(2)SG5

15.0(2)SG6（2012年10月11日に入手可能）

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.0SY

脆弱性なし

15.0(1)SY2

15.0XA

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.0XO

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

影響を受ける 15.1 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.1EY

脆弱性なし

15.1(2)EY4

15.1GC

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1M

脆弱性なし

15.1(4)M5

15.1MR

脆弱性なし

15.1(3)MR（2012年10月1日に入手可能）

15.1S

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(3)

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SG

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1(1)SG1

15.1(2)SG 12-NOV-12

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.1SNG

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNH

脆弱性なし

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1SNI

脆弱性なし

脆弱性あり。15.2SNGの任意のリリースに移行

15.1SV

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

脆弱性が存在します。このアドバイザリの「修正済みソフトウェアの取得」セクションの手順に従って、サポート組織にお問い合わせください。

15.1T

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

15.1XB

脆弱性なし

脆弱性あり。最初の修正はリリース15.1M

影響を受ける 15.2 ベースのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2012年9月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

15.2 GC

脆弱性なし

15.2(3)GCより前のリリースには脆弱性があり、15.2(3)GC以降のリリースには脆弱性はありません。最初の修正はリリース15.2Tで行われました

15.2JA

脆弱性なし

脆弱性なし

1,520万

脆弱性なし

脆弱性なし

15.2秒

脆弱性なし

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2(1)S2

15.2(2)S1

15.2(4)S

Cisco IOS XEデバイス：「Cisco IOS XEソフトウェアのアベイラビリティ」を参照してください。

15.2SNG

脆弱性なし

脆弱性なし

15.2T

脆弱性なし

15.2(1)T3

15.2(2)T2

15.2(3)T2（2012年10月12日に入手可能）

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、お客様の問題のトラブルシューティング中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120926-c10k-tunnels

改訂履歴

リビジョン 1.1

2013年1月18日

ソフトウェアテーブルの配置を修正。

リビジョン 1.0

2012年9月26日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。