High

アドバイザリーID : cisco-sa-20120229-cius

初公開日 : 2012-02-29 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCto71445

CVE-2012-0359

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Ciusソフトウェアには、デバイスが応答を停止する原因となるサービス拒否の脆弱性が存在します。9.2(1) SR2より前のCiusソフトウェアバージョンを実行しているデバイスには脆弱性が存在します。リモートの認証されていない攻撃者は、該当デバイスに悪意のあるネットワークトラフィックを送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120229-cius

該当製品

Ciusモバイルコラボレーションデバイスは、ビジネス向けに構築されたAndroidベースのプラットフォームです。Ciusは、スタンドアロンの7インチタブレットとして、またはCius Media Stationにドッキングした場合はデスクフォンおよびマルチメディアコラボレーションデバイスとして使用できます。

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Ciusソフトウェアバージョン9.2(1) SR1以前を実行しているCius Wifiデバイス

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cius 4G製品はCiusソフトウェアバージョン9.2(2)で最初に出荷され、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Ciusソフトウェアには、不正なトラフィックを処理する際の脆弱性が存在します。リモートの認証されていない攻撃者がこの脆弱性を不正利用して、該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を発生させる可能性があります。

攻撃者は、該当デバイスに悪意のあるトラフィックを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はCiusの応答停止を引き起こし、リブートを必要とする可能性があります。

この脆弱性は、 CSCto71445( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2012-0359が割り当てられています。

回避策

このアドバイザリで説明されている脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco Ciusソフトウェアバージョン9.2(1) SR2はCisco.comで入手でき、この脆弱性を修正します。

該当製品

該当するバージョン

最初の修正済みバージョン

Cisco Cius

9.2(1) SR1以前

9.2(1) SR2

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120229-cius

改訂履歴

リビジョン 1.0

2012年2月29日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。