High

アドバイザリーID : cisco-sa-20111005-nac

初公開日 : 2011-10-05 16:00

最終更新日 : 2012-07-14 11:05

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtq10755

CVE-2011-3305

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Admission Control(NAC)Managerには、認証されていない攻撃者がシステム情報を取得できる可能性のあるディレクトリトラバーサルの脆弱性が存在します。

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20111005-nac で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco NAC Managerソフトウェアバージョン4.8.Xのみです。Cisco NAC Managerソフトウェアバージョン4.7.X以前は影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco NAC Server（アプライアンス）は影響を受けません。Cisco Identity Services Engine(ISE)は影響を受けません。他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco NAC（旧称Cisco Clean Access）ソリューションを使用すると、ネットワーク管理者は、有線、ワイヤレス、およびリモートのユーザとそのマシンに対して、ユーザをネットワークに接続する前に認証、許可、評価、および修復を行うことができます。このソリューションは、マシンがセキュリティポリシーに準拠しているかどうかを特定し、ネットワークへのアクセスを許可する前に脆弱性を修復します。NAC ManagerサーバとそのWebベースの管理コンソールを使用して、導入環境内の複数のNACアプライアンスを管理できます。

Cisco NAC Managerには、ディレクトリトラバーサルの脆弱性が存在します。管理インターフェイスはTCPポート443を使用します。認証されていない攻撃者は、この脆弱性を不正利用してパスワードファイルやシステムログなどの機密情報にアクセスし、その情報を利用して以降の攻撃を開始する可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtq10755 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-3305が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

ネットワーク内の Cisco デバイスに導入できる追加の緩和テクニックについては、このアドバイザリに関連する Cisco 適用対応策速報（https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20111005-nac）を参照してください。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この脆弱性は、Cisco NAC Managerソフトウェアバージョン4.9で修正されています。

Cisco NAC Managerソフトウェアは、次のリンクからダウンロードできます。

http://www.cisco.com/cisco/pub/software/portal/select.html?&i=!m&mdfid=279515766

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、Macedonian TelekomのNenad Stojanovski氏によってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20111005-nac

改訂履歴

リビジョン 1.1

2012年7月14日

影響を受ける製品のメタタグを更新。

改訂
1.0

2011年10月5日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。