severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110928-cucm

初公開日 : 2011-09-28 16:00

最終更新日 : 2012-07-18 14:05

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtl86047

CVE-2011-2072

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Managerには、不正なSession Initiation Protocol(SIP)メッセージの処理によって引き起こされる可能性のあるメモリリークの脆弱性が存在します。この脆弱性が不正利用されると、音声サービスが中断される可能性があります。シスコは、この脆弱性に対処するために、サポート対象のCisco Unified Communications Managerバージョンの無償ソフトウェアアップデートをリリースしました。このSIPの脆弱性に対しては回避策があります。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110928-cucm で公開されています。

注：2011年9月28日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、10件のCisco Security Advisoryが含まれています。9つのアドバイザリはCisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処し、1つのアドバイザリはCisco Unified Communications Managerの脆弱性に対処します。各アドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2011年9月のバンドル公開に含まれるすべての脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクは、次のリンクの「Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication」にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep11.html

Cisco IOSソフトウェアは、このアドバイザリに記載されているSIPの脆弱性の影響を受けます。Cisco IOSソフトウェアに影響を及ぼす脆弱性については、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110928-sipで別途Cisco Security Advisoryが公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco Unified Communications Manager 6.x

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

- Cisco Unified Communications Manager 8.x

注：Cisco Unified Communications Managerバージョン6.1は、2011年9月3日にソフトウェアメンテナンスが終了しています。Cisco Unified Communications Manager 6.xバージョンをご使用のお客様は、サポートされているバージョンのCisco Unified Communications Managerへのアップグレードについて、シスコサポートチームにお問い合わせください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Unified Communications Managerバージョン4.xは、この脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Managerは、Cisco IP Telephonyソリューションの呼処理コンポーネントであり、企業のテレフォニー機能を、IP電話、メディア処理デバイス、VoIPゲートウェイ、マルチメディアアプリケーションなどのパケットテレフォニーネットワークデバイスに拡張します。

SIPのメモリリークの脆弱性

Cisco Unified Communications Managerには、SIPメッセージの処理に関連する脆弱性が存在します。Cisco Unified Communications Managerは、不正なSIPメッセージを処理するときに、セッション制御バッファ(SCB)をリークしたり、該当デバイスのリロードを引き起こしたりする可能性があります。この脆弱性が不正利用されると、重要なプロセスが失敗し、音声サービスが中断される可能性があります。すべてのSIPポート（TCPポート5060および5061、UDPポート5060および5061）が影響を受けます。

このSIPの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtl86047(登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2011-2072が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Managerバージョン8.6(1)、8.5(1)su2、および7.1(5b)su4で修正されています。[この修正を含む6.xバージョン用のソフトウェアサービスアップデートはありません。]

注：この脆弱性はCisco IOSソフトウェアにも影響します。対応するCisco Bug IDはCSCto88686です。詳細については、別の『Cisco IOSソフトウェアに関するCiscoセキュリティアドバイザリ』を参照してください。

回避策

環境内でSIPを必要としないお客様に対しては、回避策があります。Cisco Unified Communication Managerバージョン6.1(4)、7.1(2)、および8.0(1)では、SIP処理を無効にする機能が導入されました。SIP処理はデフォルトで有効になっています。SIP処理を無効にするには、次の手順に従います。

- ステップ1:Cisco Unified CM Administration Webインターフェイスにログインします。

- ステップ2:[System] > [Service Parameters] に移動し、適切なCisco Unified Communications ManagerサーバとCisco CallManagerサービスを選択します。

- ステップ3:[SIP Interoperability Enabled]パラメータを[False]に変更し、[Save]をクリックします。

注：SIP処理の変更を有効にするには、Cisco CallManagerサービスを再起動する必要があります。サービスを再起動する方法については、ドキュメントathttp://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_1_2/ccmcfg/b03dpi.html#wp1075124の「Restarting the Cisco CallManager Service」セクションを参照してください。

スクリーニングデバイスにフィルタリングを実装し、Cisco Unified Communications ManagerサーバへのSIPアクセスを必要とするネットワークからのみTCPポート5060と5061、およびUDPポート5060と5061へのアクセスを許可することで、これらの脆弱性を緩和できます。

ネットワーク内のCiscoデバイスに適用可能な他の緩和策については、このアドバイザリの付属ドキュメント『Cisco適用対応策速報：Cisco音声製品の複数の脆弱性が悪用される問題の識別と影響の緩和』を参照してください。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20110928-voice

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。表の「推奨リリース」列に記載されているリリース、またはそれよりも新しいリリースにアップグレードすることを推奨します。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

また、Cisco IOS Software Checkerは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.xにあるCisco Security(SIO)ポータルでも入手できます。特定のバージョンのCisco IOSソフトウェアに影響を与えるセキュリティアドバイザリを確認するための機能がいくつかあります。

Cisco Unified Communication Managerバージョン

推奨リリース

7.x

7.1(5b)su4

8.x*

8.5(1)su2、8.6(1)

*上記の表に記載されている推奨リリースは、本アドバイザリの公開時に入手可能な最新のCisco Unified Communications Managerバージョンです。6.1および8.0のソフトウェアアップデートは、CSCtl86047では利用できません。これらのバージョンをご使用のお客様は、サポート対象リリースへのアップグレードに関してシスコサポートチームにお問い合わせください。

Cisco Unified Communications Managerソフトウェアは、次のリンクからダウンロードできます。https://sec.cloudapps.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268439621

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、お客様のサービスリクエストに対する社内テストおよびトラブルシューティングの際に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110928-cucm

改訂履歴

リビジョン 1.1

2012年7月17日

更新されたメタタグ

改訂
1.0

2011年9月28日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。