severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110914-cusm

初公開日 : 2011-09-14 16:00

最終更新日 : 2011-09-22 06:17

バージョン 1.1 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerソフトウェアには2つの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者が該当サーバで任意のコードを実行する可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

これらの脆弱性を軽減する回避策があります。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110914-cusm で公開されています。

注： CiscoWorks LAN Management Solutionもこれらの脆弱性の影響を受けます。CiscoWorks LAN Management Solutionに関する個別のアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110914-lmsで入手できます。

該当製品

脆弱性のある製品

8.6より前のすべてのバージョンのCisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerが影響を受けます。

Cisco Unified Service MonitorとCisco Unified Operations Managerのソフトウェアバージョンを確認するには、[Administration] > [Software Center (Common Services)] > [Software Update] に移動します。[Software Update]ページに、ライセンスとソフトウェアのバージョンが表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

CiscoWorks LAN Management Solution以外のシスコ製品で、この脆弱性の影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerは、Cisco Unified Communications Management Suiteの製品です。Cisco Unified Communications Systemでサポートされるアクティブコールを継続的に監視する方法を提供します。

Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerソフトウェアには2つの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者が該当サーバで任意のコードを実行する可能性があります。これらの脆弱性は、TCPポート9002を介して該当サーバに一連の巧妙に細工されたパケットを送信することで引き起こされる可能性があります。

これらの脆弱性はどちらもCisco Bug ID CSCtn42961 (登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2011-2738が割り当てられています。

回避策

DMFブローカとして、これらのアプリケーションが同じシステム上で実行されているCisco Unified Service MonitorまたはCisco Unified Operations Managerのインストールでは、管理者は回避策として次のレジストリキーを変更できます。

レジストリキーHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco\Resource Manager\CurrentVersion\Daemons\DfmBrokerのArgsパラメータを—output —port=9002から—output —port=9002 —accept=127.0.0.1,<hostname>

注：<hostname>は、Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerシステムのホスト名です。レジストリの更新後にDaemon Managerを再起動します。

ネットワーク内のCiscoデバイスに適用可能な緩和策については、このアドバイザリに関連するCisco適用対応策速報(http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-amb-201100914-cusm-lms.shtml)を参照してください。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

これらの脆弱性は、Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerソフトウェアバージョン8.6で修正されています。

Cisco Unified Service MonitorおよびCisco Unified Operations Managerソフトウェアは、次のリンクからダウンロードできます。

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=280110371&i=rm

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。

これらの脆弱性は、ZDIによってシスコに報告され、AbdulAziz Haririによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110914-cusm

改訂履歴

リビジョン 1.1

2011年9月22日

回避策に関する情報を更新

リビジョン 1.0

2011年9月14日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。