severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110720-sa500

初公開日 : 2011-07-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco SA 500シリーズセキュリティアプライアンスは、Webベースの管理インターフェイスの2つの脆弱性の影響を受けます。攻撃者が1つの脆弱性を不正利用するには、該当デバイスに有効なクレデンシャルが必要です。他のデバイスの不正利用には認証は必要ありません。両方の脆弱性がネットワーク上で悪用される可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

これらの脆弱性に対しては回避策があります。

このアドバイザリは、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110720-sa500 で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、このアドバイザリの「ソフトウェアバージョンと修正」セクションに記載されている最初の修正済みリリースより前のソフトウェアバージョンを実行している次のデバイスに影響を与えます。

- Cisco SA520

- Cisco SA520W

- Cisco SA540

デバイスで実行されているシステムソフトウェアのバージョンを確認するには、複数の方法があります。デバイスのWebログイン画面で、[Security Appliance Configuration Utility]見出しの下にシステムソフトウェアバージョンが表示されます。管理者は、Web管理インターフェイスを使用してデバイスにログインし、[Administration] > [Firmware & Configuration] > [Network] に移動することもできます。[Status Information]の下に[Primary Firmware]フィールドが表示されます。[Primary Firmware]フィールドのすぐ横にある番号は、システムソフトウェアのバージョンです。または、デバイスにログインした後、管理者は画面の右上にある[AboutÂ] リンクをクリックできます。システムソフトウェアのバージョンが[Security Appliance Configuration Utility]見出しの下に表示されます。システムファームウェアバージョンの例は2.1.18です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Small Business Proシリーズの一部であるCisco SA 500シリーズセキュリティアプライアンスは、ファイアウォール、VPN、オプションの侵入防御、Web、およびEメールセキュリティ機能を組み合わせた包括的なゲートウェイセキュリティソリューションです。

Cisco SA 500シリーズセキュリティアプライアンスは、次の2つのWeb管理インターフェイスの脆弱性の影響を受けます。

- SQLインジェクションの脆弱性

SA 500シリーズセキュリティアプライアンスのログインフォームは、SQLインジェクションの脆弱性に対して脆弱です。この脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスに設定されているユーザ名とパスワードを取得する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtq65669Â （登録ユーザ専用）として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-2546が割り当てられています。

- 特権昇格の脆弱性

該当デバイスにログインしている認証されたユーザが、この脆弱性を不正利用して任意のコマンドを基盤となるオペレーティングシステムに挿入する可能性があります。複数のWebフォームを通じて悪意のあるパラメータを提供することで、攻撃者はルート権限を取得する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtq65681Â （登録ユーザ専用）として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-2547が割り当てられています。

回避策

次の緩和策は、これらの脆弱性の発現を制限するのに役立ちます。

- リモート管理の無効化

注意：管理者がWAN接続を介してデバイスを管理している場合は、リモート管理を無効にしないでください。この操作を行うと、デバイスへの管理接続が失われます。SSL VPNアクセスやCisco Quick Virtual Private Network(QVPN)ユーティリティなど、いくつかの機能ではリモート管理を有効にする必要もあります。

リモート管理はデフォルトで無効になっています。管理者は、[ネットワーク管理(Network Management)] > [リモート管理(Remote Management)]を選択して、この機能を無効にできます。このフィールドの設定を[Disabled]に変更します。

この脆弱性はLAN間ネットワークからのみ悪用されるため、リモート管理をディセーブルにすると、エクスポージャが制限されます。

リモート管理を無効にすると、脆弱性はLAN間ネットワークからのみ悪用されるため、脆弱性の発現が制限されます。

- リモート管理アクセスを特定のIPアドレスに制限する

リモート管理が必要な場合は、[すべてのIPアドレス(All IP Addresses)]のデフォルト設定ではなく、特定のIPアドレスのみによってアクセスできるようにデバイスを保護します。管理者は、[Network Management] > [Remote Management] を選択した後、[Remote IP Address]フィールドを変更して、指定したIPアドレスを持つデバイスだけがデバイスにアクセスできるようにすることができます。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報が明確でない場合は、Cisco Small Business Support Center(SBSC)または契約したメンテナンスプロバイダーに問い合せて支援を求めてください。

これらの脆弱性は、ソフトウェアバージョン2.1.19以降では修正されています。

SA 500シリーズセキュリティアプライアンスの管理者が、[Administration] > [Firmware & Configuration] > [Network] で[Check for New Firmware]通知を設定している場合、アプライアンスへの次回ログイン時に、Cisco.comで使用可能な新しいファームウェアに関するメッセージが表示されます。注：SA 500は、バージョン2.1.19への自動アップグレードを実行しません。アップグレードは管理者が実行する必要があります。

SA 500シリーズセキュリティアプライアンスの最新ソフトウェアは、http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282414017Â (登録ユーザ専用)からダウンロードできます。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は、ポーランドのSecuritum社のMichal Sajdak氏によってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110720-sa500

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年7月20日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。