severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110601-phone

初公開日 : 2011-06-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified IP Phone 7900シリーズデバイス（TNP電話とも呼ばれます）は、攻撃者が権限を昇格する、電話の設定を変更する、機密情報を開示する、または署名されていないソフトウェアをロードすることを可能にする3つの脆弱性の影響を受けます。これら3つの脆弱性は、権限昇格の脆弱性2つと、シグニチャバイパスの脆弱性1つに分類されます。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110601-phone で公開されています。

該当製品

Cisco Unified IP Phone 7900シリーズデバイス（TNP電話機とも呼ばれる）だけが該当します。

脆弱性のある製品

次のCisco Unified IP Phoneデバイスが影響を受けます。

- Cisco Unified IP Phone 7975G

- Cisco Unified IP Phone 7971G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7970G

- Cisco Unified IP Phone 7965G

- Cisco Unified IP Phone 7962G

- Cisco Unified IP Phone 7961G

- Cisco Unified IP Phone 7961G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7945G

- Cisco Unified IP Phone 7942G

- Cisco Unified IP Phone 7941G

- Cisco Unified IP Phone 7941G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7931G

- Cisco Unified IP Phone 7911G

- Cisco Unified IP Phone 7906

次のモデルは、サポート終了(EOL)ステータスに達しています（ハードウェアのみ）。

- Cisco Unified IP Phone 7971G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7970G

- Cisco Unified IP Phone 7961G

- Cisco Unified IP Phone 7961G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7941G

- Cisco Unified IP Phone 7941G-GE

- Cisco Unified IP Phone 7906

次のリンクを参照して、使用可能な製品アップグレードおよび代替オプションを確認してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_eol_notices_list.html

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified IP Phone 7900シリーズデバイスは、権限昇格の脆弱性とシグニチャバイパスの脆弱性の2つの影響を受けます。次のセクションでは、このセキュリティアドバイザリで説明されている各脆弱性の詳細について説明します。

権限昇格の脆弱性

Cisco Unified IP Phone 7900シリーズデバイスは、2つの権限昇格の脆弱性の影響を受けます。この脆弱性により、認証された攻撃者が、不正な電話設定の変更を行ったり、潜在的な機密情報を取得したりする可能性があります。

これらの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtf07426 (登録ユーザ専用)およびCSCtn65815 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-1602およびCVE-2011-1603がそれぞれ割り当てられています。

シグニチャ検証バイパスの脆弱性

Cisco Unified IP Phone 7900シリーズデバイスは、シグニチャ検証バイパスの脆弱性の影響を受けます。この脆弱性により、認証された攻撃者は、シグニチャを検証せずにソフトウェアイメージをロードできる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtn65962 (登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2011-1637が割り当てられています

回避策

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。 注：これらのすべての脆弱性では、攻撃者の認証が必要です。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

脆弱性

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

CSCtf07426:「su」ユーティリティによる権限昇格

9.0.3

CSCtn65815:Privilege Escalation in IP Phone

9.2.1

CSCtn65962（登録ユーザ専用）：電話機で符号なしコードのインストールが許可される

9.2.1

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は、QualcommのMatt Duggan氏によって発見され、シスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110601-phone

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年6月1日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。