severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110601-cnr

初公開日 : 2011-06-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

7.2より前のCisco Network Registrarソフトウェアリリースには、管理アカウントのデフォルトパスワードが含まれています。初期インストール時に、ユーザはこのパスワードの変更を強制されず、インストール後もパスワードを保持できます。この脆弱性を認識している攻撃者は、管理者権限で認証を行い、Cisco Network Registrarの設定を任意に変更する可能性があります。

ソフトウェアリリース7.2へのアップグレードは無償ではありませんが、このドキュメントでは、この脆弱性の不正利用を防ぐ回避策が提供されています。

ソフトウェアリリース7.2へのアップグレードを実行する場合は、回避策を使用して管理アカウントのパスワードを変更する必要があります。Cisco Network Registrarのソフトウェアリリース7.2の新規インストールを実行する場合にのみ、新しい管理者パスワードの入力を求められます。

この脆弱性の回避策は、「回避策」セクションで説明されている方法を使用して、管理アカウントに関連付けられているパスワードを変更することです。

このアドバイザリは、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110601-cnr で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、ソフトウェアリリース7.2より前のすべてのCisco Network Registrarリリースに影響します。この脆弱性は、すべてのプラットフォームの該当リリースに存在します。

実行中のCisco Network Registrarのリリースを確認するには、メニューから[About] オプションを選択します。または、コマンドラインインターフェイスを使用している場合は、次のコマンドを実行します。

nrcmd> session get version

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Network Registrarは、拡張性と信頼性に優れたDNS、DHCP、およびTFTPサービスを提供します。Cisco Network Registrarの中央管理機能により、ネットワークとデバイスの設定に関連する管理タスクが簡素化されます。

Cisco Network Registrarには、管理アカウントのデフォルトパスワードが含まれています。攻撃者は、この情報を使用して管理者権限で認証し、Cisco Network Registrarの設定を任意に変更する可能性があります。この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsm50627(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-2024が割り当てられています。

また、定期的にパスワードを変更することをお勧めします。間隔は組織のセキュリティポリシーに準拠する必要がありますが、ガイドラインとして、パスワードは年に2 ～ 3回変更する必要があります。この方法は、インストールする時期に関係なく、すべての製品と、すべてのユーザ、管理者、および管理者以外に適用されます。

回避策

この回避策では、管理者のアカウントに関連付けられているパスワードを変更します。Webインターフェイスを使用してパスワードを変更するには、メニューから[Advanced] -> [Administrators] -> [Admin] を選択します。

コマンドラインインターフェイスを使用して管理者のパスワードを変更するには、次のコマンドを実行します。

admin <admin-name> enterPassword

また、Cisco Network Registrar（TCPポート8080、8090、8443、および8453）とそれが実行されているホストへのアクセスは、正当なIPアドレスに制限する必要があります。このタスクを実行する方法の詳細については、ホストオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

認証の形式としてIPアドレスを使用することは、確立されたネットワークセキュリティの手法です。デバイスおよびアプリケーションでのアクセスコントロールリスト(ACL)の使用や、ネットワーク管理ステーションの明示的な識別に関する詳細なガイダンスについては、ホワイトペーパー『IPアドレッシングに対するセキュリティを重視したアプローチ』(http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/security-for-ip-addr.html)を参照してください。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この脆弱性は、ソフトウェアリリース7.2で修正されています。Cisco Network Registrar 7.2より前のすべてのリリースでは、初期インストール時にユーザに管理パスワードの変更を強制しません。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部レビュー中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110601-cnr

改訂履歴

リビジョン 1.0

2001-06-01

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。