severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110525-iosxr-ssh

初公開日 : 2011-05-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアには、SSHバージョン1(SSHv1)プロトコルを使用した場合にサービス拒否状態を引き起こす可能性のある、SSHアプリケーションの脆弱性が含まれています。この脆弱性は、削除されていないsshd_lockファイルが/tmpファイルシステム内の使用可能な領域をすべて消費した結果です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110525-iosxr-sshで公開されています。

該当製品

この脆弱性は、SSHv1接続を受け入れるように設定されたCisco IOS XRソフトウェアデバイスのすべての未修正バージョンに影響します。影響を受けるバージョンの詳細については、このアドバイザリの「ソフトウェアバージョンと修正」セクションを参照してください。

脆弱性のある製品

シスコ製品で実行されているCisco IOS XRソフトウェアリリースを確認するには、管理者がデバイスにログインしてshow versionÂコマンドを発行し、システムバナーを表示します。システムバナーに「Cisco IOS XR Software」のようなテキストが表示され、デバイスがCisco IOS XRソフトウェアを実行していることを確認できます。ソフトウェアバージョンは、「Cisco IOS XR Software」というテキストの後に表示されます。

次の例は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース3.6.2を実行しているCisco CRS-1を示しています。

RP/0/RP0/CPU0:CRS#show version

Tue Aug 18 14:25:17.407 AEST

Cisco IOS XR Software, Version 3.6.2[00]

Copyright (c) 2008 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 1.49(20080319:195807) [CRS-1 ROMMON],

CRS uptime is 4 weeks, 4 days, 1 minute

System image file is "disk0:hfr-os-mbi-3.6.2/mbihfr-rp.vm"

cisco CRS-8/S (7457) processor with 4194304K bytes of memory.

7457 processor at 1197Mhz, Revision 1.2

17 Packet over SONET/SDH network interface(s)

1 DWDM controller(s)

17 SONET/SDH Port controller(s)

8 TenGigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1019k bytes of non-volatile configuration memory.

38079M bytes of hard disk.

981440k bytes of ATA PCMCIA card at disk 0 (Sector size 512 bytes).

Configuration register on node 0/0/CPU0 is 0x102

Boot device on node 0/0/CPU0 is mem:

!--- output truncated

次の例は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース3.7.1を実行しているCisco 12404ルータを示しています。

RP/0/0/CPU0:GSR#show version

Cisco IOS XR Software, Version 3.7.1[00]

Copyright (c) 2008 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(20051020:160303) SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2005 by cisco Systems,  Inc.

GSR uptime is 3 weeks, 6 days, 3 hours, 20 minutes

System image file is "disk0:c12k-os-mbi-3.7.1/mbiprp-rp.vm"

cisco 12404/PRP (7457) processor with 2097152K bytes of memory.

7457 processor at 1266Mhz, Revision 1.2

1 Cisco 12000 Series Performance Route Processor

1 Cisco 12000 Series - Multi-Service Blade Controller

1 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Controller (1 POS)

1 Cisco 12000 Series SPA Interface Processor-601/501/401

3 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 SONET/SDH Port controller(s)

1 Packet over SONET/SDH network interface(s)

4 PLIM QoS controller(s)

8 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

1016k bytes of non-volatile configuration memory.

1000496k bytes of disk0: (Sector size 512 bytes).

65536k bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256k).

Configuration register on node 0/0/CPU0 is 0x2102

Boot device on node 0/0/CPU0 is disk0:

!--- output truncated

Cisco IOS XRソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、次のリンクの「White Paper: Cisco IOS Reference Guide」で確認できます。http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-ref.html#9。

Cisco IOS XRソフトウェアの時間ベースのリリースモデルの詳細については、「White Paper: Guidelines for Cisco IOS XR Software」のhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8803/ps5845/product_bulletin_c25-478699.htmlを参照してください。

SSHv1は、Cisco IOS XRソフトウェアで設定コマンドssh server enableを使用して設定します。該当するCisco IOS XRソフトウェアリリースを実行していて、SSHv1が有効になっているデバイスには脆弱性が存在します。

次の例は、SSHv1が設定されたCisco IOS XRソフトウェアを実行しているデバイスを示しています。

(Router)# show running-config | inc ssh

ssh server vrf default

コマンドが「ssh server v2」を返す場合、SSHサーバはSSHv1接続を受け入れるように設定されておらず、デバイスは脆弱ではありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のシスコ製品には脆弱性が存在しないことが確認されています。

- Cisco IOS ソフトウェア

- SSHが有効でないCisco IOS XRソフトウェア

- SSHv2接続のみを受け入れるように設定されたCisco IOS XRソフトウェア

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

この脆弱性は、該当するソフトウェアリリースを実行し、SSHv1接続を受け入れるように設定されているCisco IOS XRデバイスに影響を与えます。Cisco IOS XRデバイスで実行されているSSHサーバにSSHv1接続が確立されると、/tmpディレクトリにファイルが作成されます。このファイルは「sshd_lock」というテキストで始まり、セッションの終了時に正しく削除されない可能性があります。複数の接続が/tmpファイルシステムの空き領域をすべて消費し、システムがクラッシュしてサービス妨害(DoS)状態になる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtd6417Â (登録済みユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-0949が割り当てられています。

回避策

SSHv1を無効にするには、SSHサーバがSSHv2接続のみを受け入れるように設定します。SSHv2接続のみを受け入れるようにデバイスを設定するには、管理者はコマンドssh server v2を発行できます。管理者は、SSHv1を無効にした後、またはサーバを脆弱性のないバージョンにアップグレードした後に、ロックファイルを手動で削除する必要があります。run rm /tmp/sshd_lock*コマンドは、システム上のsshd_lockファイルをすべて削除します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirtÂと後続のアドバイザリも参照して、問題の発生と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

この不具合はCisco IOS XRソフトウェアリリース3.6.2で導入され、SMU hfr-k9sec-3.6.2.CSCtd74795で修正されています。3.6.2におけるこの修正のSMU IDはAA03656です。この脆弱性は、それ以降のソフトウェアバージョンを実行しているお客様に対しては、3.8.3、3.9.1、および4.0.0で修正されています。ソフトウェアバージョン3.7は、この脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

通常のネットワーク運用中にデバイスのクラッシュが発生したお客様は、この脆弱性をシスコに報告しました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110525-iosxr-ssh

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年5月25日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。