Advisory ID: cisco-sa-20110427-cucm

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20110427-cucm.shtml

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

Revision 1.0

For Public Release 2011 April 27 1600 UTC (GMT)

目次

要約

該当製品

詳細

脆弱性スコア詳細

影響

ソフトウェア バージョンおよび修正

回避策

修正済みソフトウェアの入手

不正利用事例と公式発表

この通知のステータス：FINAL

情報配信

更新履歴

シスコ セキュリティ手順

要約

Cisco Unified Communications Manager（旧名称 Cisco CallManager）には、次の脆弱性が含まれています。

- Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）サービスに影響する、Denial of Service（DoS; サービス拒否）の 3 つの脆弱性

- ディレクトリ トラバーサルの脆弱性

- SQL インジェクションの 2 つの脆弱性

シスコはこれらの脆弱性に対応するため、該当する Cisco Unified Communications Manager のバージョン向けに無償ソフトウェア アップデートをリリースしています。SIP DoS の脆弱性に対してのみ回避策があります。

このアドバイザリは次のリンクに掲載されます。 http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20110427-cucm.shtml

該当製品

脆弱性が存在する製品

次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の少なくとも 1 つの影響を受けます。

- Cisco Unified Communications Manager 6.x

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

- Cisco Unified Communications Manager 8.x

注： Cisco Unified Communications Manager バージョン 5.1 は 2010 年 2 月 13 日にソフトウェア メンテナンスが終了しています。Cisco Unified Communications Manager 5.x バージョンをご利用のお客様は、サポートされている Cisco Unified Communications Manager のバージョンへのアップグレードに関してシスコ サポート チームにお問い合わせください。

脆弱性が存在しない製品

Cisco Unified Communications Manager バージョン 4.x は、これらの脆弱性の影響を受けません。他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Manager は、IP Phone、メディア処理デバイス、VoIP ゲートウェイ、およびマルチメディア アプリケーションなどのパケット テレフォニー ネットワーク デバイスにエンタープライズ テレフォニー機能を拡張する、シスコ IP テレフォニー ソリューションのコール処理コンポーネントです。

SIP における DoS 脆弱性

Cisco Unified Communications Manager には、SIP メッセージの処理に関係する DoS 脆弱性が 3 つ存在します。各脆弱性は不正な SIP メッセージによって引き起こされ、重要な処理が失敗し、結果として音声サービスの中断が発生することがあります。すべての SIP ポート（TCP ポート 5060 および 5061、UDP ポート 5060 および 5061）が影響を受けます。

1 つ目の SIP DoS 脆弱性は Cisco Bug ID CSCti42904 （登録 ユーザのみ）として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures（CVE）ID として CVE-2011-1604 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)、8.0(3a)su2、7.1(5b)su3、6.1(5)su3 で修正されています。

2 つ目の SIP DoS 脆弱性は Cisco Bug ID CSCth39586 （登録 ユーザのみ）として文書化され、CVE ID として CVE-2011-1605 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)、8.0(3)、7.1(5b)su2、6.1(5)su2 で修正されています。

3 つ目の SIP DoS 脆弱性は Cisco Bug ID CSCtg62855 （登録 ユーザのみ）として文書化され、CVE ID として CVE-2011-1606 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)、8.0(3)、7.1(5)su1、6.1(5)su2 で修正されています。

ディレクトリ トラバーサルの脆弱性

Cisco Unified Communications Manager には、POST 要求の処理に関係する脆弱性が存在します。該当デバイスへのパケットを傍受することができる、リモートの認証された攻撃者が別の場所またはファイル名を指定し、不正なファイルのアップロードを引き起こすことがあります。この脆弱性は Cisco Bug ID CSCti81603 （登録 ユーザのみ）として文書化され、CVE ID として CVE-2011-1607 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)、8.0(3a)su1、7.1(5b)su3、6.1(5)su3 で修正されています。

SQL インジェクションの脆弱性

Cisco Unified Communications Manager は、次の SQL インジェクションの脆弱性の影響を受けます。

- 1 つ目の脆弱性では、リモートの認証された攻撃者によるシステム設定の変更、ユーザの作成/変更/削除、または Cisco Unified Communications Manager の設定変更が可能になることがあります。この脆弱性は Cisco Bug ID CSCtg85647 （登録ユーザのみ）として文書化され、CVE ID として CVE-2011-1609 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)、8.0(3)、7.1(5)su1、6.1(5)su2 で修正されています。

- 2 つ目の脆弱性では、リモートの認証されていない攻撃者によるシステム設定の変更、ユーザの作成/変更/削除、または Cisco Unified Communications Manager の設定変更が可能になることがあります。この脆弱性は Cisco Bug ID CSCtj42064 （登録ユーザのみ）として文書化され、CVE ID として CVE-2011-1610 が割り当てられています。この脆弱性は、Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.5(1)su1、8.0(3a)su2、7.1(5)su4、6.1(5)su3 で修正されています。

脆弱性スコア詳細

シスコはこのアドバイザリでの脆弱性に対して Common Vulnerability Scoring System（CVSS）に基づいたスコアを提供しています。このセキュリティ アドバイザリでの CVSS スコアは CVSS バージョン 2.0 に基づいています。

CVSS は、脆弱性の重要度を示唆するもので、緊急性および対応の優先度を決定する手助けとなる標準ベースの評価法です。

シスコは基本評価スコア（Base Score）および現状評価スコア（Temporal Score）を提供しています。お客様はこれらを用いて環境評価スコア（Environmental Score）を算出し、個々のネットワークにおける脆弱性の影響度を導き出すことができます。

シスコは次の URL にて CVSS に関する FAQ を提供しています。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/cvss-qandas.html

また、シスコは個々のネットワークにおける環境影響度を算出する CVSS 計算ツールを以下の URL にて提供しています。

http://tools.cisco.com/security/center/cvssCalculator.x

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 7.8

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Low

None

None

None

Complete

CVSS Temporal Score - 6.4

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 7.8

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Low

None

None

None

Complete

CVSS Temporal Score - 6.4

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

（ customers only)

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 7.1

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Medium

None

None

None

Complete

CVSS Temporal Score - 5.9

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

（ customers only)

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 6.5

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Low

Single

Partial

Partial

Partial

CVSS Temporal Score - 5.4

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

（ customers only)

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 8.5

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Medium

Single

Complete

Complete

Complete

CVSS Temporal Score - 7

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

（ customers only)

Calculate the environmental score of

CVSS Base Score - 6.4

Access Vector

Access Complexity

Authentication

Confidentiality Impact

Integrity Impact

Availability Impact

Network

Low

None

Partial

Partial

None

CVSS Temporal Score - 5.3

Exploitability

Remediation Level

Report Confidence

Functional

Official-Fix

Confirmed

影響

本アドバイザリに記載された脆弱性の不正利用に成功した場合、音声サービスの中断、権限昇格、データ変更が引き起こされる可能性があります。DoS 攻撃の場合、影響を受けた Cisco Unified Communications Manager プロセスが再起動されますが、攻撃が繰り返されることによって、結果としてサービス拒否（DoS）状態になる可能性があります。

ソフトウェア バージョンおよび修正

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、 http://www.cisco.com/go/psirt/ および本アドバイザリ以降に公開のアドバイザリも参照して、起こりうる障害と完全なアップグレード ソリューションを判断してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報が不明確な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt/ と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。シスコはテーブルの「Recommended Releases」列のリリース、またはそれ以降のリリースにアップグレードすることを推奨します。

Cisco Unified Communications Manager Version

Recommended Releases

6.x

6.1(5)SU3

7.x

7.1(5b)SU4

8.0

8.0(3a)SU2

8.5

8.5(1)SU1

注：Cisco Unified Communications Manager の 7.1(5b)SU4 リリースが 2011 年 4 月末までに提供される見込みです。

回避策

SIP DoS の脆弱性に対してのみ回避策があります。Cisco Unified Communications Manager バージョン 6.1(4)、7.1(2)、8.0(1) では SIP 処理を無効にする機能が導入されています。SIP 処理はデフォルトで有効にされています。SIP 処理を使用しないお客様は次の手順に従って SIP 処理を無効にすることができます。

- ステップ 1：Cisco Unified CallManager Administration の Web インターフェイスにログインします。

- ステップ 2：[System] > [Service Parameters] の順に選択し、該当する Cisco Unified Communications Manager サーバと Cisco CallManager サービスを選択します。

- ステップ 3：「SIP Interoperability Enabled」パラメータを False に変更し、[Save] をクリックします。

注：SIP 処理の変更を有効にするには、Cisco CallManager サービスを再起動する必要があります。サービスを再起動する方法については、次の場所にあるドキュメントの「Restarting the Cisco CallManager Service」セクションを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_1_2/ccmcfg/b03dpi.html#wp1075124

スクリーニング デバイスでフィルタリングを実装し、TCP ポート 5060 と 5061、および UDP ポート 5060 と 5061 へのアクセスを、Cisco Unified Communications Manager サーバへの SIP アクセスが必要なネットワークからのみに制限することで、この脆弱性を緩和できます。

ネットワーク内のシスコ デバイスに適用可能なその他の緩和策については、次のリンクで、このアドバイザリの付属ドキュメント『Cisco Applied Mitigation Bulletin: Identifying and Mitigating Exploitation of the Multiple Vulnerabilities in Cisco Unified Communications Manager』にて参照できます。このドキュメントは、次のリンクで入手可能です。

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-amb-20110427-cucm.shtml

修正済みソフトウェアの入手

シスコはこれらの脆弱性に対応するための無償ソフトウェア アップデートを提供しています。ソフトウェアの導入を行う前にお客様のメンテナンス プロバイダーにご相談いただくか、ソフトウェアのフィーチャ セットの互換性およびお客様のネットワーク環境に特有の問題に関してご確認ください。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ご購入いただいたフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html に記載のシスコのソフトウェア ライセンスの条項、または Cisco.com ダウンロード サイトの http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-usingswc.shtml に説明のあるその他の条項に従うことに同意したことになります。

ソフトウェアのアップグレードに関し、psirt@cisco.com もしくは security-alert@cisco.com にお問い合わせいただくことはご遠慮ください。

サービス契約をご利用のお客様

サービス契約をご利用のお客様は、通常のアップデート チャネルからアップグレード ソフトウェアを入手してください。ほとんどのお客様は、シスコのワールドワイド Web サイト上の Software Center からアップグレードを入手することができます。 http://www.cisco.com

サードパーティのサポート会社をご利用のお客様

シスコ パートナー、正規販売代理店、サービス プロバイダーなど、サードパーティのサポート会社と以前に契約していたか、または現在契約しており、その会社からシスコ製品の提供または保守を受けているお客様は、該当するサポート会社に連絡し、本脆弱性に関する適切な処置について指示と支援を受けてください。

回避策の効果は、使用製品、ネットワーク トポロジー、トラフィックの性質や組織の目的などのお客様の状況に依存します。影響製品が多種多様であるため、回避策を実際に展開する前に、対象とするネットワークで適用する回避策が最適であるか、お客様のサービス プロバイダーやサポート会社にご相談ください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。TAC の連絡先は次のとおりです。

- +1 800 553 2447（北米内からのフリー ダイヤル）

- +1 408 526 7209（北米以外からの有料通話）

- 電子メール：tac@cisco.com

無償アップグレードの対象であることをご証明いただくために、製品のシリアル番号と、このお知らせの URL をご用意ください。サービス契約をご利用でないお客様に対する無償アップグレードは、TAC 経由でご要求いただく必要があります。

さまざまな言語向けの各地の電話番号、説明、電子メール アドレスなどの、この他の TAC の連絡先情報については、 http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

SQL インジェクションの脆弱性は TippingPoint の Zero Day Initiative および Cigital からシスコに報告されました。これらの脆弱性は Cigital の Alberto Revelli、vSecurity の Timothy Morgan、Sven Taute によって発見されました。

それ以外の脆弱性は、シスコの社内テスト中、およびお客様からのサービス リクエストのトラブルシューティング中に発見されました。

この通知のステータス：FINAL

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証を示唆するものでもありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。またシスコシステムズはいつでも本ドキュメントの変更や更新を実施する権利を有します。

後述する情報配信の URL を省略し、本アドバイザリの記述内容に関して単独の転載や意訳を実施した場合には、事実誤認ないし重要な情報の欠落を含む統制不可能な情報の伝搬が行われる可能性があります。

情報配信

本アドバイザリは、次のシスコのワールドワイド Web サイト上に掲載されます。

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20110427-cucm.shtml

ワールドワイド Web 以外にも、次の電子メールおよび Usenet ニュースの受信者向けに、この通知のテキスト版が Cisco PSIRT PGP キーによるクリア署名つきで投稿されています。

- cust-security-announce@cisco.com

- first-bulletins@lists.first.org

- bugtraq@securityfocus.com

- vulnwatch@vulnwatch.org

- cisco@spot.colorado.edu

- cisco-nsp@puck.nether.net

- full-disclosure@lists.grok.org.uk

- comp.dcom.sys.cisco@newsgate.cisco.com

このアドバイザリに関する今後の更新は、いかなるものもシスコのワールドワイド Web サイトに掲載される予定です。しかしながら、前述のメーリング リストもしくはニュースグループに対し積極的に配信されるとは限りません。この問題に関心があるお客様は上記 URL にて最新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。

更新履歴

Revision 1.0

2011-April-27

Initial public release.

シスコ セキュリティ手順

シスコ製品におけるセキュリティの脆弱性の報告、セキュリティ事故に関する支援、およびシスコからセキュリティ情報を入手するための登録方法について詳しく知るには、シスコ ワールドワイド Web サイトの http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html にアクセスしてください。このページには、シスコのセキュリティ通知に関してメディアが問い合わせる際の指示が掲載されています。すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリは http://www.cisco.com/go/psirt/ で確認することができます。