severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110202-tandberg

初公開日 : 2011-02-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

TC4.0.0より前のソフトウェアバージョンを実行しているTandberg CシリーズエンドポイントおよびE/EXパーソナルビデオユニットには、パスワードなしでデフォルトで有効になるroot administratorアカウントが付属しています。攻撃者は、このアカウントを使用して、アプリケーション設定またはオペレーティングシステム設定を変更する可能性があります。

このデフォルトパスワードの問題を解決するには、ソフトウェアをアップグレードする必要はなく、該当するすべてのユーザに対して設定コマンドを使用して変更または無効化できます。このドキュメントで説明する回避策は、rootアカウントを無効にする方法やパスワードを変更する方法を示しています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110202-tandberg で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、C20、C40、C60、C90、E20、EX60、およびEX90コーデックで実行されているソフトウェアを含む、Tandberg CシリーズエンドポイントおよびE/EXパーソナルビデオユニットに影響を与えます。Tandbergユニットのソフトウェアバージョンは、Webベースのユーザインターフェイス(UI)にログインするか、「xStatus SystemUnit」コマンドを使用して確認できます。

ユーザは、WebブラウザでコーデックのIPアドレスを入力し、認証を行い（デバイスが認証用に設定されている場合）、[システム情報]メニューオプションを選択することで、TANDBERGソフトウェアのバージョンを確認できます。バージョン番号は、[システム情報(System Info)]ボックスの[ソフトウェアバージョン(Software Version)]ラベルの後に表示されます。

また、デバイスのアプリケーションプログラマインターフェイスから「xStatus SystemUnit」コマンドを使用してソフトウェアバージョンを確認することもできます。コーデックで実行されているソフトウェアバージョンは、「SystemUnit Software Version」ラベルの後に表示されます。「xStatus SystemUnit」からの出力には、次のような結果が表示されます。

xStatus SystemUnit

*s SystemUnit ProductType: "Cisco TelePresence Codec"

*s SystemUnit ProductId: "Cisco TelePresence Codec C90"

*s SystemUnit ProductPlatform: "C90"

*s SystemUnit Uptime: 597095

*s SystemUnit Software Application: "Endpoint"

*s SystemUnit Software Version: "TC4.0"

*s SystemUnit Software Name: "s52000"

*s SystemUnit Software ReleaseDate: "2010-11-01"

*s SystemUnit Software MaxVideoCalls: 3

*s SystemUnit Software MaxAudioCalls: 4

*s SystemUnit Software ReleaseKey: "true"

*s SystemUnit Software OptionKeys NaturalPresenter: "true"

*s SystemUnit Software OptionKeys MultiSite: "true"

*s SystemUnit Software OptionKeys PremiumResolution: "true"

*s SystemUnit Hardware Module SerialNumber: "B1AD25A00003"

*s SystemUnit Hardware Module Identifier: "0"

*s SystemUnit Hardware MainBoard SerialNumber: "PH0497201"

*s SystemUnit Hardware MainBoard Identifier: "101401-3 [04]"

*s SystemUnit Hardware VideoBoard SerialNumber: "PH0497874"

*s SystemUnit Hardware VideoBoard Identifier: "101560-1 [02]"

*s SystemUnit Hardware AudioBoard SerialNumber: "N/A"

*s SystemUnit Hardware AudioBoard Identifier: ""

*s SystemUnit Hardware BootSoftware: "U-Boot 2009.03-65"

*s SystemUnit State System: Initialized

*s SystemUnit State MaxNumberOfCalls: 3

*s SystemUnit State MaxNumberOfActiveCalls: 3

*s SystemUnit State NumberOfActiveCalls: 1

*s SystemUnit State NumberOfSuspendedCalls: 0

*s SystemUnit State NumberOfInProgressCalls: 0

*s SystemUnit State Subsystem Application: Initialized

*s SystemUnit ContactInfo: "helpdesk@company.com"

** end

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

Tandbergデバイスは、イマーシブ環境、会議室、個々のデスクトップ、およびホームオフィス向けのCisco TelePresenceエンドポイントを提供するCisco TelePresenceシステムの一部です。Cシリーズエンドポイントは通常、多目的ルームシステムとして導入され、E/EXパーソナルビデオユニットはデスクトップデバイスです。

これらのデバイスには、通常の操作では不要な高度なデバッグを有効にするrootユーザが含まれています。rootアカウントは、adminおよびuserアカウントと同じではありません。TC 4.0.0より前のソフトウェアバージョンでは、rootユーザはデフォルトで有効になっています。TC 4.0.0より前のデフォルト設定では、rootユーザのパスワードは設定されません。

デバイスをTC 4.0.0にアップグレードすると、rootユーザは無効になります。Tandberg CシリーズエンドポイントおよびE/EXパーソナルビデオユニット用のシステムソフトウェアは、http://www.tandberg.com/support/video-conferencing-software-download.jsp?t=2からダウンロードできます。他のソフトウェアバージョンでルートパスワードを設定する方法、またはルートユーザを無効にする方法については、このアドバイザリの「回避策」セクションを参照してください。

この脆弱性にはCVE IDとしてCVE-2011-0354が割り当てられています。

回避策

TC4.0.0ソフトウェアバージョン以降のデフォルト設定では、rootユーザは無効になっています。rootアカウントを無効にするには、管理者がアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)にログインし、「systemtools rootsettings off」コマンドを使用してアカウントを一時的に無効にするか、または「systemtools rootsettings never」コマンドを使用してrootユーザーを永久に無効にする必要があります。

rootユーザは高度なデバッグが有効になっています。rootユーザが必要な場合は、アカウントを有効にするときにパスワードを設定する必要があります。これを行うには、"systemtools rootsettings on [password]"コマンドを使用します。

ソフトウェアバージョンTC 4.0.0以降を実行しているデバイス

TC4.0.0ソフトウェアバージョン以降のデフォルト設定では、rootユーザは無効になっています。rootアカウントを無効にするには、管理者がアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)にログインし、「systemtools rootsettings off」コマンドを使用してアカウントを一時的に無効にするか、または「systemtools rootsettings never」コマンドを使用してrootユーザーを永久に無効にする必要があります。

rootユーザは高度なデバッグが有効になっています。rootユーザが必要な場合は、アカウントを有効にするときにパスワードを設定する必要があります。これを行うには、"systemtools rootsettings on [password]"コマンドを使用します。

TC4.0.0を実行しているデバイスのデフォルト設定には、管理者アカウントのパスワードは含まれていません。管理者アカウントのパスワードは、コマンド「xCommand SystemUnit AdminPassword Set Password: [password]」を使用して設定する必要があります。

TC 4.0.0より前のソフトウェアバージョンを実行しているデバイス

TC4.0.0より前のソフトウェアバージョンを実行しているデバイスでは、rootユーザを無効にできません。rootアカウントのパスワードは、管理者パスワードと同じです。管理者パスワードは、コマンド「xCommand SystemUnit AdminPassword Set Password: [password]」を使用して設定します。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

この脆弱性は、「Hacking and Securing the Tandberg C20」の記事（2600 Magazineの第3巻27号）で説明されています。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110202-tandberg

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年2月2日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。