Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20110824-CVE-2011-1624

初公開日 : 2011-08-24 14:19

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2011-1624

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアには、認証されたリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco IOSソフトウェアによるログインバナーの不適切な処理に起因します。  認証されたリモート攻撃者は、2つのセッションを使用してSSH経由でログインすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  成功した場合、攻撃者はデバイスのリロードを引き起こし、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

シスコは、ソフトウェアリリースノートの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がSSH経由でターゲットデバイスにログインできる必要があります。  アクセス要件は、影響を受けるシステムの現在のユーザに対してエクスプロイトのソースを制限します。  正当なユーザが2つのSSHセッションを使用してログインしようとすると、不正利用が誤って発生する可能性があります。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCto62631でこの脆弱性を確認しました。

脆弱性のある製品

Cisco IOSソフトウェアバージョン12.2(58)SEには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

管理者は、banner loginコマンドを無効にすることを検討できます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20110824-CVE-2011-1624

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2011年8月24日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。