Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20110525-CVE-2011-1647

初公開日 : 2011-05-25 15:16

最終更新日 : 2012-07-14 12:57

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2011-1647

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco RVS4000 4ポートギガビットセキュリティルータおよびWRVS4400N Wireless-Nギガビットセキュリティルータのファームウェアには、認証されていないリモートの攻撃者がターゲットデバイスから機密情報にアクセスできる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、該当デバイスのSSL証明書の秘密キーに対する不適切なセキュリティ保護に起因します。認証されていないリモートがこの脆弱性を不正利用して、ターゲットデバイスからSSL証明書キー情報を取得する可能性があります。成功すると、攻撃者は今後の攻撃に使用される可能性のある機密情報にアクセスする可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

リモート管理機能が有効になっていない限り、攻撃者は内部ネットワークからこの脆弱性を不正利用することしかできず、不正利用の可能性が制限されます。デフォルトでは、リモート管理は無効になっています。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCtn23871のセキュリティアドバイザリを次のリンクで再リリースしました。cisco-sa-20110525-rvs4000

脆弱性のある製品

次のCiscoファームウェアが該当します。

- 1.3.3.5より前のRVS4000v1ファームウェア

2.0.2.7より前のRVS4000v2ファームウェア

2.0.2.1より前のWRVS4400Nv2ファームウェア

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

影響を受けるデバイスからバックアップファイルを削除することをお勧めします。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

重要なシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20110525-CVE-2011-1647

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2011年5月25日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。