Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20110518-CVE-2011-0962

初公開日 : 2011-05-18 13:16

最終更新日 : 2012-07-14 13:00

バージョン 3.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2011-0962

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Operations Managerにはクロスサイトスクリプティングの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティング攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるアプリケーションで使用されるCommon Services Device Centerコンポーネントに提供されるユーザ入力の検証が不適切であることに起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、ユーザに悪意のあるリンクを表示するように説得することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  成功した場合、攻撃者はクロスサイトスクリプティング攻撃を実行し、機密情報にアクセスする可能性があります。

エクスプロイトコードが利用可能です。

シスコはこの脆弱性を確認していますが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

攻撃者は、この脆弱性を直接不正利用することはできず、代わりにユーザの参加に依存して不正利用を実行する必要があります。  攻撃者は、悪意のあるリンクを表示するようにユーザを説得する必要があります。  攻撃者は、電子メールやインスタントメッセージでユーザにリンクを提供したり、公開Webサイトにリンクを投稿したりすることがあります。  悪意のあるリンクを追跡すると、脆弱性が引き起こされ、攻撃者がユーザクレデンシャルを含む機密情報にアクセスできる可能性があります。  攻撃者は、攻撃から得た情報を使用して、標的となるシステムに対してさらに攻撃を開始できます。

この脆弱性は、Sense of SecurityのBrett Gervasoni氏によって発見され、シスコに報告されました。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCto12712（登録ユーザ）の脆弱性を確認しました。

脆弱性のある製品

Cisco Unified Operations Managerバージョン8.5以前が影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

アップデートが利用可能になった時点で適用することをお勧めします。

不審な送信元や認識されていない送信元からの電子メールメッセージを開かないよう推奨します。電子メールメッセージに含まれるリンクや添付ファイルが安全であることをユーザーが確認できない場合は、開かないようにすることをお勧めします。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

パッチおよびソフトウェアアップデートは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20110518-CVE-2011-0962

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2011年5月18日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。