Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20110330-CVE-2011-0951

初公開日 : 2011-03-30 16:24

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2011-0951

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control System(ACS)には、認証されていないリモートの攻撃者がユーザパスワードを変更できる可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、Cisco Secure ACSアプリケーションのWebベース管理インターフェイスにおけるユーザパスワード変更機能に対する不適切なセキュリティ制限に起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、悪意のある要求をシステムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  成功した場合、攻撃者はユーザアカウントのパスワードを変更する可能性があります。

シスコは、セキュリティアドバイザリでこの脆弱性を確認し、更新されたソフトウェアをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が悪意のある要求をターゲットシステムに送信できる必要があります。  攻撃者は、不正利用を達成するために内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、Cisco Bug ID CSCtl77440のセキュリティアドバイザリを次のリンクでリリースしました。cisco-sa-20110330-acs

脆弱性のある製品

次のCisco Secure ACSバージョンがこの脆弱性の影響を受けます。  ハードウェアアプライアンスとソフトウェアのみのバージョンの両方に脆弱性が存在します。

- パッチ3、4、または5（またはこれらのパッチの任意の組み合わせ）がインストールされ、パッチ6以降がインストールされていないCisco Secure ACSバージョン5.1

- パッチがインストールされていないCisco Secure ACSバージョン5.2

- パッチ1または2（あるいは両方）がインストールされ、パッチ3以降がインストールされていないCisco Secure ACSバージョン5.2

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

利用可能なソフトウェアアップデートを適用することを推奨します。

管理者は、IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけが該当システムのWebベース管理インターフェイスにアクセスできるようにすることを検討できます。

重要なシステムを監視することを推奨します。

Cisco Applied Intelligenceチームは、更新されたソフトウェアを適用する前に、この脆弱性を悪用しようとする試みを識別して緩和するために管理者をガイドするcisco-amb-20110330-acsという付属ドキュメントを作成しました。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comに電子メールでアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20110330-CVE-2011-0951

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2011年3月30日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。