Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20100609-axp

初公開日 : 2010-06-09 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2010-1572

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Application Extension Platformには、テクニカルサポートの診断シェルに権限昇格の脆弱性が含まれています。この脆弱性により、認証されたユーザが、脆弱性のあるCisco Application Extension Platformモジュールへの管理アクセスを取得できる可能性があります。シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対する回避策はありません。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20100609-axp で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、この脆弱性に該当します。

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.1

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.1.5（バージョン1.1からアップグレードした場合）

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.0

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.1.5（バージョン1.0からアップグレードした場合）、またはクリーンインストール

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.1.7

- Cisco Application Extension Platformバージョン1.5.x

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Application Extension Platform(AXP)を使用すると、サードパーティ製アプリケーションをCiscoサービス統合型ルータ(ISR)でホストできます。権限昇格の脆弱性は、テクニカルサポート診断シェルのコマンドラインインターフェイス(CLI)に存在し、認証されたユーザが脆弱性のあるCisco AXPモジュールへの完全な管理アクセスを取得できる可能性があります。tech support shellには、techsupport support shellコマンドを使用してアクセスします。

認証されたCisco AXPユーザは、アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)を使用して、AXPモジュールをホストしているCisco ISR上でコマンドを実行できます。AXPユーザは、ユーザがISRデバイスにアクセスするための機密情報を取得できる場合があります。Cisco AXPバージョン1.5では、AXPユーザがAPIを使用してコマンドを実行する前に、ISR設定でユーザを設定する必要があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtb65413 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2010-1572が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。この脆弱性は、n.runs AGによってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20100609-axp

改訂履歴

リビジョン 1.0

2010年6月9日

最初のパブリックリリース。

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。