High

アドバイザリーID : cisco-sa-20100512-pgw

初公開日 : 2010-05-12 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2010-1563

CVE-2010-1561

CVE-2010-1562

CVE-2010-0603

CVE-2010-0604

CVE-2010-0601

CVE-2010-0602

CVE-2010-1567

CVE-2010-1565

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco PGW 2200ソフトスイッチシリーズ製品には複数の脆弱性が存在します。このアドバイザリで説明されている各脆弱性は、他の脆弱性から独立しています。この脆弱性は、Session Initiation Protocol(SIP)メッセージまたはMedia Gateway Control Protocol(MGCP)メッセージの処理に関連しています。

これらの脆弱性のうち1つを除くすべての脆弱性が悪用されると、該当するデバイスがクラッシュする可能性があります。残りの脆弱性が不正利用されても該当デバイスはクラッシュしませんが、新しいTCPベースの接続が受け入れられたり作成されたりしない、サービス拒否(DoS)状態につながる可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20100512-pgw で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco PGW 2200ソフトスイッチは、これらの脆弱性の影響を受けます。次の表に、個々の脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースに関する情報を示します。表に記載されている各脆弱性は、表に記載されているリリースより前のすべてのソフトウェアリリースに影響します。

Cisco Bug ID

このバージョンより前のすべてのソフトウェアリリースに影響

CSCsz13590

9.8(1)S5

CSCsl39126

9.7(3)S11

CSCsk32606

9.7(3)S11

CSCsk44115

9.7(3)S11、9.7(3)P11

CSCsk40030

9.7(3)S10

CSCsk38165

9.7(3)S10

CSCsj98521

9.7(3)S9、9.7(3)P9

CSCsk04588

9.7(3)S9、9.7(3)P9

CSCsk13561

9.7(3)S9、9.7(3)P9

シスコ製品で実行されているソフトウェアバージョンを確認するには、デバイスにログインしてRTRV-NEコマンドを発行します。このコマンドは、Cisco PGW 2200ソフトスイッチのハードウェア、ソフトウェア、および現在の状態に関する情報を表示します。

次の例は、ソフトウェアリリース9.7(3)を実行しているCisco PGW 2200ソフトスイッチを示しています。

mml> RTRV-NE

Media Gateway Controller  - MGC-01 2010-04-23 11:55:00.000

M  RTRV

"Type:MGC (Switch Mode)"

"Hardware platform:sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V210"

"Vendor:"Cisco Systems, Inc.""

"Location:MGC-01 - Media Gateway Controller"

"Version:"9.7(3)""

"Patch:"CSCOgs028/CSCOnn028""

"Platform State:ACTIVE"

;

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。特に、Cisco IOSソフトウェアはこれらの脆弱性の影響を受けません。

詳細

SIPは、インターネットなどのIPネットワークを介した音声およびビデオコールの管理に使用される一般的なシグナリングプロトコルです。SIPは、コールのセットアップと終了のすべての側面を処理する責任があります。音声とビデオは、SIPが処理する最も一般的なセッションタイプですが、このプロトコルは、コールのセットアップと終了を必要とする他のアプリケーションに対応できる柔軟性があります。SIPコールシグナリングでは、基盤となるトランスポートプロトコルとして、UDP（ポート5060）、TCP（ポート5060）、またはTransport Layer Security（TLS、TCPポート5061）を使用できます。

MGCPは、メディアゲートウェイコントローラまたはコールエージェントと呼ばれる外部コール制御要素からテレフォニーゲートウェイを制御するためのプロトコルです。テレフォニーゲートウェイは、電話回線で伝送されるオーディオ信号と、インターネットまたは他のパケットネットワークで伝送されるデータパケットとの間の変換を提供するネットワーク要素です。

Cisco PGW 2200ソフトスイッチのSIP実装には複数のDoS脆弱性が存在し、MGCP実装には1つの脆弱性があります。

次の脆弱性により、該当するデバイスがクラッシュする可能性があります。

- CSCsl39126（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-0601

- CSCsk32606（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-0602

- CSCsk40030（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-0603

- CSCsk38165（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-0604

- CSCsk44115（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-1561

- CSCsj98521（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-1562

- CSCsk04588（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-1563

- CSCsz13590（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-1567

次の脆弱性により、該当デバイスが新しいTCP接続を受け入れたり作成したりできなくなる可能性があります。既存のコールは終了されませんが、新しいSIP接続は確立されません。この脆弱性が不正利用されると、デバイスは新しいHTTP、SSH、またはTelnetセッションを確立できなくなります。

- CSCsk13561（登録ユーザ専用）、CVE ID CVE-2010-1565

回避策

このアドバイザリに記載されている脆弱性に対する回避策はありません。

Cisco Bug ID CSCsk13561に対応する脆弱性の場合、管理者は該当するデバイスを手動でリブートして、デバイスが新しい接続を受け入れることができるようにしておく必要があります。脆弱性により、新しいTCPベースのセッションが作成できなくなるため、このリブートはコンソールからのみ開始できます。フェールオーバーデバイスが設定されている場合は、影響を受けるデバイスがリロードされている間、既存のセッションが継続します。フェールオーバーデバイスがないと、影響を受けるデバイスがリロードされている間、すべてのアクティブセッションが終了します。

ネットワーク内のCiscoデバイスに導入できる追加の緩和テクニックについては、このアドバイザリに関連するCisco適用対応策速報(https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20100512-pgw)を参照してください。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

このセキュリティアドバイザリに記載されているすべての脆弱性は、Cisco PGW 2200ソフトスイッチバージョン9.7(3)S11、バージョン9.8(1)S5、およびそれ以降のソフトウェアリリースで対処されています。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の公表や悪用に関する情報は Cisco PSIRT には寄せられていません。

これらの脆弱性は、シスコの社内テストで発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20100512-pgw

改訂履歴

リビジョン 1.0

2010年5月12日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。