Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20100429-CVE-2010-0594

初公開日 : 2010-04-29 18:32

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2010-0594

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Router and Security Device Manager(SDM)バージョン2.5以前には、攻撃者によるクロスサイトスクリプティング攻撃を可能にする脆弱性が存在します。

この脆弱性は、アプリケーションによって処理されるパラメータの不適切な検証に起因します。  認証されていないリモートの攻撃者は、悪意のあるURLにユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。  成功した場合、攻撃者はユーザのブラウザセッションで任意のスクリプトまたはHTMLコードを実行する可能性があります。

シスコはバグエントリの脆弱性を確認しましたが、アップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はユーザを誘導して、提供されたURLに従わせる必要があります。  攻撃者は、電子メールメッセージ内でユーザにURLを送信したり、Webサイトに投稿したりする可能性があります。  攻撃者は、ソーシャルエンジニアリング技術を使用して、提供されたリンクを信頼するようユーザを説得する可能性があります。

アプリケーションへのアクセス権を持つユーザだけがエクスプロイトに参加できます。  アプリケーションの性質上、管理タスクを実行するユーザが必要なアクセス権を持つことはほとんどなく、悪用の可能性が制限される可能性があります。

Cisco RouterおよびSecurity Device Managerの修正は利用できませんが、Cisco Configuration Professionalはそのまま導入できます。  このソフトウェアは、Cisco Configuration Professional

該当製品

シスコは次のリンクでバグエントリをリリースしました：CSCtb38467

JPCERTは次のリンクから脆弱性に関する注意書きを公開しました。14313132

脆弱性のある製品

Cisco Router and Security Device Managerバージョン2.5以前には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

アップデートが利用可能になった時点で適用することをお勧めします。

管理者は、信頼できるユーザだけにアプリケーションアクセスを許可することを推奨します。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

アプリケーションを使用していないときは、アプリケーションからログアウトすることをお勧めします。

重要なシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

パッチおよびソフトウェアアップデートは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20100429-CVE-2010-0594

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2010年4月29日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。