High

アドバイザリーID : cisco-sa-20090923-ios-fw

初公開日 : 2009-09-23 16:00

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCsr18691

CVE-2009-2867

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS Zone-Based Policy Firewall Session Initiation Protocol(SIP)インスペクションが設定されたCisco IOSÂ®デバイスは、特定のSIPトランジットパケットを処理する際のサービス拒否(DoS)攻撃に対して脆弱です。この脆弱性が不正利用されると、該当デバイスのリロードが発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性を軽減する回避策があります。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090923-ios-fw で公開されています。

注：2009年9月23日のCisco IOSセキュリティアドバイザリバンドル公開には、11件のセキュリティアドバイザリが含まれています。10 件のアドバイザリは Cisco IOS ソフトウェアの脆弱性に対処するもので、 1 件は Cisco Unified Communications Manager の脆弱性に対処するものです。各アドバイザリには、そのアドバイザリで詳述された脆弱性を解決するリリースを記載しています。

個々の公開リンクは、次のリンクの「Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Advisory Bundled Publication」にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_sep09.html

該当製品

この脆弱性の影響を受けるCisco IOSソフトウェアリリースの数は限られています。影響を受けるリリースの詳細については、このアドバイザリの「ソフトウェアバージョンと修正」セクションを参照してください。

Cisco IOS Zone-Based Policy Firewall SIPインスペクション（UDPポート5060、TCPポート5060、および5061）が設定されているデバイスにのみ脆弱性が存在します。SIP(コンテキストベースアクセスコントロール(CBAC))に対する従来のCisco IOSファイアウォールサポートが設定されているCisco IOSデバイスには脆弱性はありません。

脆弱性のある製品

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

以下の例は、Cisco 製品にて、IOSリリース 12.3(26) が稼動し、そのイメージ名が C2500-IS-L であることを示しています:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-IS-L), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright Â©) 1986-2008 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 17-Mar-08 14:39 by dchih

<output truncated>

次の例は、インストールされたイメージ名が C1841-ADVENTERPRISEK9-M で、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4(20)T を実行しているシスコ製品を示しています。

Router#show version

Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(20)T, RELEASE SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright Â©) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 10-Jul-08 20:25 by prod_rel_team

<output truncated>

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、次のリンクの「White Paper: Cisco IOS Reference Guide」で確認できます。http://www.cisco.com/warp/public/620/1.html

設定にレイヤ3またはレイヤ7 SIPアプリケーション固有のポリシーが設定されており、これらのポリシーが任意のファイアウォールゾーンに適用されている場合、デバイスは脆弱です。デバイスで脆弱性のある設定が実行されているかどうかを確認するには、デバイスにログインし、コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドshow policy-map type inspect zone-pair | include atch: access|protocol sip。出力に「Match: protocol sip」が含まれている場合、そのデバイスには脆弱性が存在します。出力にMatch: access-group numberが含まれている場合、そのデバイスはifの場合にのみ脆弱です。参照先のアクセスリストでは、SIPプロトコル（UDPポート5060、またはTCPポート5060および5061）が許可されています。次の例は、Cisco IOSゾーンベースポリシーファイアウォールSIPインスペクションが設定された脆弱性のあるデバイスを示しています。

Router#show policy-map type inspect zone-pair | include atch: access|protocol sip

Match: protocol sip

Router#

次の例は、適用されたアクセスリストを使用してSIPインスペクションが設定された脆弱性のあるデバイスを示しています。

Router#show policy-map type inspect zone-pair | include atch: access|protocol sip

Match: access-group 102

Router#

Router#show access-list 102

Extended IP access list 102

10 permit udp any any eq 5060

20 permit tcp any any eq 5060

30 permit tcp any any eq 5061

Router#

SIPインスペクションが設定されていないデバイス、またはこの設定をサポートしていないデバイスは、空白行またはエラーメッセージを返します。Cisco IOSファイアウォールをサポートしているが、SIPインスペクションが有効になっていないデバイスの例を次に示します。

Router#show policy-map type inspect zone-pair | include atch: access|protocol sip

Router#

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。脆弱性が存在しないことが確認された製品には、次のものがあります。

- Cisco PIX 500シリーズファイアウォール

- Cisco ASA 5500シリーズ適応型セキュリティアプライアンス

- Catalyst 6500シリーズスイッチおよび7600シリーズルータ用ファイアウォールサービスモジュール(FWSM)

- Cisco XR 12000シリーズルータのマルチサービスブレード(MSB)上の仮想ファイアウォール(VFW)アプリケーション

- Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン モジュール

- Cisco IOSゾーンベースポリシーファイアウォールSIPインスペクションが設定されていないCisco IOSデバイス

- レガシーCisco IOS Firewall Support for SIP(CBAC)が設定されたCisco IOSデバイス

- Cisco IOS XE ソフトウェア

- Cisco IOS XR ソフトウェア

詳細

ファイアウォールは、組織のネットワーク資産へのアクセスを制御するネットワークデバイスです。ファイアウォールは、多くの場合、ネットワークへの入り口に配置されます。Cisco IOSソフトウェアには、特定の要件に応じてシンプルまたは複雑なファイアウォールポリシーを設定できるセキュリティ機能が用意されています。

Cisco IOSファイアウォールのSIPインスペクションは、基本的なSIPインスペクション機能（SIPパケットインスペクションとピンホールオープン）に加え、プロトコル準拠とアプリケーションセキュリティを提供します。

Cisco IOS Zone-Based Policy Firewall SIPインスペクションが設定されているCisco IOSソフトウェアは、特定のSIPトランジットパケットを処理する際のDoS攻撃に対して脆弱です。この脆弱性が不正利用されると、該当デバイスのリロードが発生します。

Cisco IOSゾーンベースポリシーファイアウォールSIPインスペクションは、Cisco IOSソフトウェアバージョン12.4(15)XZおよび12.4(20)Tで初めて導入されました。

ip inspect name [inspection_name] sipによるSIPインスペクションに対するCisco IOSファイアウォールCBACのサポートには、脆弱性はありません。SIPインスペクションに対するCisco IOS Firewall CBACのサポートの詳細については、次のリンクのドキュメント『Firewall Support for SIP』を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_data_plane/configuration/guide/sec_fwall_sip_supp.html

Cisco IOSゾーンベースポリシーファイアウォールSIPインスペクションの詳細については、次のリンクのドキュメント『Cisco IOS Firewall: SIP Enhancements: ALG and AIC』を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/sec_sip_alg_aic.html

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsr18691 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2009-2867が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する唯一の回避策は、該当デバイスの設定でCisco IOSゾーンベースポリシーファイアウォールのSIPインスペクションを無効にすることです。SIPインスペクションを無効にすると、ソフトウェアアップグレードを実装できるまで、ファイアウォールの残りの機能を引き続き使用できます。他のすべてのファイアウォール機能は引き続き正常に動作します。SIPインスペクションの無効化は、SIPインスペクションファイアウォールの実装によって異なります。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

Cisco IOS ソフトウェアの表（下掲）の各行には、Cisco IOS のリリース トレインが記載されています。特定のリリース トレインに脆弱性がある場合は、修正を含む最初のリリース（および、それぞれの予想提供日）が表の「第 1 修正済みリリース」列に記載されます。「推奨リリース」列には、このアドバイザリが作成された時点で発表されているすべての脆弱性の修正を含むリリースが記載されます。特定の列に記されているリリースよりも古い（第 1 修正済みリリースより古い）トレインに含まれるリリースが稼働しているデバイスは脆弱であることが確認されています。表の「推奨リリース」列に記載されているリリース、またはそれよりも新しいリリースにアップグレードすることを推奨します。

メジャー リリース

修正済みリリースの入手可能性

Affected 12.0-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

該当する 12.0 ベースのリリースはありません。

Affected 12.1-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

該当する 12.1 ベースのリリースはありません。

Affected 12.2-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

影響を受ける 12.2 ベースのリリースはありません。

Affected 12.3-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

該当する 12.3 ベースのリリースはありません。

Affected 12.4-Based Releases

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

推奨リリース

12.4

脆弱性なし

12.4GC

脆弱性なし

12.4JA

脆弱性なし

12.4JDA

脆弱性なし

12.4JDC

脆弱性なし

12.4JDD

脆弱性なし

12.4JK

脆弱性なし

12.4JL

脆弱性なし

12.4JMA

脆弱性なし

12.4JMB

脆弱性なし

12.4JX

脆弱性なし

12.4MD

脆弱性なし

12.4MDA

脆弱性なし

12.4MR

脆弱性なし

12.4SW

脆弱性なし

12.4T

12.4(20)Tより前のリリースには脆弱性はありません。

12.4(20)T2

12.4(22)T1

12.4(24)T

12.4(20)T4

12.4(22)T3

12.4(24)T2（2009年10月23日に入手可能）

12.4XA

脆弱性なし

12.4XB

脆弱性なし

12.4XC

脆弱性なし

12.4XD

脆弱性なし

12.4XE

脆弱性なし

12.4XF

脆弱性なし

12.4XG

脆弱性なし

12.4XJ

脆弱性なし

12.4XK

脆弱性なし

12.4XL

脆弱性なし

12.4XM

脆弱性なし

12.4XN

脆弱性なし

12.4XP

脆弱性なし

12.4XQ

脆弱性なし

12.4XR

脆弱性なし

12.4XT

脆弱性なし

12.4XV

脆弱性なし

12.4XW

脆弱性なし

12.4XY

脆弱性なし

12.4XZ

脆弱性あり(最初の修正は12.4T)

12.4(20)T4

12.4(22)T3

12.4(24)T2（2009年10月23日に入手可能）

12.4YA

脆弱性あり(最初の修正は12.4T)

12.4(22)T3

12.4(24)T2（2009年10月23日に入手可能）

12.4YB

12.4(22)YB4

12.4(22)YB4

12.4(22)YB5（2009年10月19日に入手可能）

12.4YD

脆弱性なし

12.4YE

脆弱性なし

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は、シスコの社内テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090923-ios-fw

改訂履歴

リビジョン 1.0

2009年9月23日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。